目錄

簡介:

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

在11.5中如何工作

設定

範例：

具有許可權0的命令

簡介:

本檔案介紹Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本11.5中引入的新只讀CLI功能。

作者：思科TAC工程師Manjunath Junnur，編輯者：Levi Thomas。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 思科整合通訊管理員版本11.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

通常，客戶環境需要具有有限的CLI命令訪問能力。

在此版本中，它包含了CLI的只讀許可權功能。

CUCM和IM&P管理員可以在命令列介面(CLI)上提供使用者帳戶和只讀許可權，因此現有設定資訊可見但不可更改。

附註：只讀許可權帳戶使用者拒絕寫入操作命令。

在11.5中如何工作

- 目前，在當前CLI架構中，set account name命令會建立兩種型別的使用者。

1. 0級許可權（只讀/普通使用者）

2. 1級許可權（特權使用者）

只讀使用者：只讀使用者，只能訪問只讀命令，如(show， status);它們不能訪問set、delete命令或啟用/禁用設定。如果任何命令變為只讀命令，則在CLI配置xml檔案「priv」中，值為0，且只讀使用者可訪問該值。

特權使用者：  根據設計，特權使用者可以訪問只讀命令和寫命令。如果命令列在cli配置檔案中具有「priv」值1，則這些命令只能由特權使用者訪問。特權使用者可以訪問具有priv值0和1的命令

管理員使用者：Admin使用者有權訪問所有命令，Admin使用者級別為4。在cli配置檔案中，如果「priv」值為4，則admin使用者將訪問這些命令。管理員使用者還可以訪問priv value 4、1、0級命令

設定

要建立只讀使用者帳戶，請登入CLI並使用命令。

admin:set account name <input any name>

許可權級別為：

一般 — 第0級

高級 — 1級

選擇0作為只讀訪問使用者。

配置使用者的密碼

請輸入密碼：********

重新輸入以確認：********

螢幕截圖：

範例：

範例 1：使用只讀使用者憑據登入，並嘗試停止資料庫複製

範例 2：使用sql查詢刪除區域。

範例 3:只讀使用者，可以使用任何Show命令。

範例 4:使用只讀使用者登入圖形使用者介面(GUI)作業系統(OS)管理員，您可以看到在任何頁籤上都沒有寫訪問許可權。如果開啟任何證書，則其中包含詳細資訊，但沒有可刪除或重新生成的選項。

具有許可權0的命令

許可權為0的命令示例

- 顯示狀態

- show process using-most cpu

- 實用工具dbremote runtimestate

- show network eth0

- utils service list