目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

設定步驟

SCCP PLAR配置

步驟 1.為PLAR目標建立分割槽

步驟 2.建立新的CSS

步驟 3.建立翻譯模式

步驟 4.為PLAR電話分配所需的呼叫搜尋空間

SIP PLAR配置

步驟 1.建立SIP PLAR撥號規則

步驟 2.建立新陣列

步驟 3.將規則分配給SIP電話

驗證

簡介

本文檔介紹如何使用思科統一通訊管理器(CUCM)為PLAR或熱撥號配置思科IP電話。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合通訊管理員(CUCM)

- 呼叫搜尋空間(CSS)

- 分割槽(PT)

- 轉換模式

- 作業階段啟始通訊協定(SIP)撥號規則

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

- CUCM 10.5

- 瘦客戶端控制協定(SCCP)和SIP電話向CUCM註冊

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路處於活動狀態，請確保您瞭解所有更改的潛在影響。

相關產品

本文件也適用於以下硬體和軟體版本：

- CUCM 8.X/9.X/11.X/12.X/14.X

設定步驟

SCCP PLAR配置

為了允許電話在IP電話摘機時自動撥打預配置的電話號碼，CSS配置了一個分割槽，該分割槽包含帶有空白轉換模式字串的轉換模式。這將導致Cisco Call Manager立即與此模式匹配。然後，轉換模式將無被叫號碼轉換為呼叫送達的目標號碼（熱撥號）。

注意：由於為PLAR配置的電話號碼(DN)在摘機時撥打預配置的號碼，因此您不能使用PLAR DN撥打任何其他號碼。例如，這是飯店大堂的典型配置。

步驟 1.為PLAR目標建立分割槽

導航到呼叫路由>類控制>分割槽，然後增加新分割槽。輸入所需的詳細資訊並按一下Insert。

步驟 2.建立新的CSS

導航到呼叫路由>類控制>呼叫搜尋空間，然後按一下增加新呼叫搜尋空間。

步驟 3.建立翻譯模式

導航到呼叫路由>轉換模式，然後按一下增加新轉換模式。選擇先前在步驟1和步驟2中建立的所需分割槽名稱和CSS。最後，在被叫方轉換掩碼下輸入PLAR目標號碼。按一下Insert。

註：確保「轉換模式」欄位留空。

註：此示例背後的設計基於DN 1161。1161是PLAR的目標，但此配置可以確保1161可以從任何其他電話獲得呼叫。

轉換模式的第一個擷取畫面中使用的CSS可以存取目標DN分割區。

步驟4.為PLAR電話分配所需的呼叫搜尋空間

- 導航到裝置 > Phone。

- 按一下Find以在Cisco Unified Communications Manager中查詢所有已註冊的IP電話

- 選擇PLAR電話，並選擇DN to PLAR。

- 將CSS指派給PLAR的DN。

注意：此配置示例在DN 1054到1161上建立了PLAR，但CSS配置為DN級別，這使得能夠將另一個DN分配給電話上的不同按鈕，從而能夠從同一IP電話進行正常呼叫，而不影響PLAR功能。

SIP PLAR配置

步驟 1.建立SIP PLAR撥號規則

- 導航到呼叫路由>撥號規則> SIP撥號規則

- 按一下Add New。

步驟 2.建立新陣列

- 增加模式說明。鍵入說明可啟動「新增圖樣」和「新增圖面」按鈕。

- 按一下Add Plar。

注意：如果這是單線路IP電話，請將「值」欄位設定為1。

附註：說明欄位是選擇性的。

註：「Dial Parameter」設定為「button」，以強制PLAR功能僅佔用裝置的1 DN。

註：如果另一個按鈕或IP電話中需要PLAR，則需要建立另一個PLAR規則。

步驟 3.將規則分配給SIP電話

這僅在SIP電話上是必需的。

驗證

為了驗證配置是否正確執行，請摘機電話。電話自動撥打號碼1161。