目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

什麼是Opus?

支援OPUS的思科裝置

啟用Opus的配置。

關聯缺陷

簡介

本檔案介紹作為Cisco Unified Communications Manager版本11.0(1)的一部分新增的啟用Opus編解碼器支援的配置以及支援Opus的裝置清單。

作者：Akash Sethi思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科統一通訊管理器。

- 網際網路通訊協定語音(VoIP)

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本11及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

什麼是Opus?

Opus codec是一種互動式語音和音訊編解碼器，旨在處理各種互動式音訊應用，如VoIP、視訊會議、遊戲內聊天和現場分散式音樂效能。

Opus編解碼器從6 kbit/s窄帶單聲道語音擴展到510 kbit/s全頻立體聲音樂。它可以在其所有各種操作模式之間無縫切換，從而提供了極大的靈活性，以適應不同的內容和網路條件，而無需重新協商當前會話。

SIP裝置支援Opus。預設情況下，Opus codec服務引數Opus Codec Enabled設定為Enabled for All Devices。此引數的「其他可能」值可以為所有非錄製裝置啟用Opus編解碼器，或者為所有裝置啟用「禁用」。

支援OPUS的思科裝置

裝置

通訊協定

最低韌體要求

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

啟用Opus的配置。

- 啟用Opus編解碼器的服務引數

- 為通告G.722編解碼器啟用Enterprise引數

步驟1。若要啟用OPUS支援登入Cisco Unified CM管理頁面，請導航至System > Service parameters。

步驟2.從下拉選單中選擇伺服器作為Call Manager，服務作為Call Manager服務。

步驟3.搜尋Opus Codec Enabled引數並將其設定為Enabled for All Devices，以對所有裝置啟用Opus。儲存組態。

附註：所有裝置並不意味著在CUCM上註冊的所有裝置都將啟用編解碼器。它將針對支援Opus的所有裝置啟用。並非所有思科裝置都支援Opus。有關支援OPUS的裝置清單，請參閱「支援OPUS的思科裝置」部分。

步驟4.在Cisco Unified CM管理頁面上導航到System > Enterprise Parameter。

步驟5. 啟用通告G.722編解碼器引數。

註：如果Advertise G.722編解碼器引數設定為Disabled，則裝置將不會使用OPUS，即使服務引數下的OPUS Codec enabled引數設定為Enabled。

進行更改後，您需要點選「Apply Config」和「Reset」按鈕才能使更改生效。

註:Reset Command for Enterprise引數將重置註冊到CUCM的所有裝置。

關聯缺陷

- CSCva48193