目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

發現群集

將韌體檔案上傳到PCD

新增升級任務

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何通過Prime合作部署(PCD)在Cisco Unified Communications Manager(CUCM)集群的多個節點上載IP電話韌體。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CUCM版本10.5.2.11900-3

- PCD版本11.0.1.20000-2

- IP電話韌體78xx.11-5-1-18

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco PCD是用於統一通訊應用的遷移/升級應用程式。通過PCD，您可以升級現有統一通訊應用的版本，也可以將整個集群遷移到相同或不同版本的新集群。除此之外，您還可以將裝置包、思科選項包(COP)檔案、電話韌體檔案安裝到呼叫管理器。

如果您在callmanager上上傳IP電話韌體（尤其是在多節點群集中），Cisco PCD非常有用，因為它減少了需要執行的步驟數量，並且還刪除了對第三方簡單檔案傳輸協定(SFTP)伺服器的依賴性。它還允許使用者根據維護視窗安排韌體檔案上傳。

設定

發現群集

若要探索必須將Phone Firmware File上傳到的集群，請導覽至Inventory > Clusters > Discover Cluster，如下圖所示：

指定要發現的群集的主機名/IP地址和OS管理員憑據。

此群集的暱稱不必與主機名相同。

完成後，按一下Next，如下圖所示：

群集發現可能需要幾分鐘。這取決於群集的大小和位置。

成功發現群集後，按一下下一步，如下圖所示：

如果需要，可以在按一下「編輯設定」時在此處分配伺服器角色。完成後，按一下Finish，如下圖所示：

將韌體檔案上傳到PCD

指定升級檔案之前，將電話韌體檔案上傳到PCD。

該檔案應是思科選項包(COP)檔案。

若要上傳，請使用使用者名稱adminsftp和PCD登入密碼將SFTP連線到PCD伺服器的IP位址。將目錄更改為升級並在其中上傳檔案。

以下是檔案上傳範例：

SANKALJA-M-H02V:sankalja sankalja$ sftp adminsftp@10.127.227.100

adminsftp@10.127.227.100's password:

Connected to 10.127.227.100.

sftp>

sftp> cd upgrade

sftp> put /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

Uploading /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn to /upgrade/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

/sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

100%   68MB  11.4MB/s   00:06

新增升級任務

成功發現群集並將電話韌體檔案上傳到PCD的升級目錄後，新增升級任務。

導覽至Task > Upgrade > Add Upgrade Task，如下圖所示：

選擇需要上傳電話韌體檔案的目標群集(Destination cluster)。

然後選擇要上傳電話韌體檔案的節點。

完成後，按一下Next，如下圖所示：

按一下「Browse」以選擇「Phone Firmware」檔案，如下圖所示：

所需的檔案應存在於PCD的升級目錄中。

所需的檔案應存在於PCD的升級目錄中。

選擇所需的檔案，然後按一下Choose File，如下圖所示：

按一下「Next」，如下圖所示：

根據要求指定開始時間。您可以選擇在完成嚮導後立即啟動任務，也可以手動或安排以後安裝檔案。

指定Start Time後，按一下Next，如下圖所示：

指定伺服器處理升級的順序。

在開始升級任務之前和完成升級任務之後，按一下完成，如下圖所示：

在開始升級任務之前先檢視該任務。完成該過程後，按一下完成，如下圖所示：

這些通知顯示在螢幕的右下方。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

若要驗證韌體檔案安裝的狀態，請導航到任務>升級>計畫任務和歷史記錄>檢視詳細資訊。

如果需要編輯設定，請按一下編輯進行必要的更改，如下圖所示：

基於上述配置，韌體檔案安裝按照計畫時間開始。

當韌體安裝開始時，您可以在呼叫管理器上看到如下所示的韌體。

導覽至OS Administration > Software Upgrade > Software Installation / Upgrade > Assume Control，如下圖所示：

如圖所示，安裝完成後，呼叫管理器上的狀態反映為Complete。

安裝後，若要尋找檔案，請導覽至OS Administration > Software Upgrade > TFTP File Management。

如圖所示，安裝完成後，在PCD上，狀態反映為成功，如下圖所示：

將韌體檔案上傳到呼叫管理器後，應在相應伺服器上重新啟動TFTP服務，以便新韌體在CM管理>裝置>裝置設定>裝置預設值下反映。

電話需要Reset，才能下載韌體檔案。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。