目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

1. 檢查點配置。

2. 跟蹤CUBE上LAN和WAN介面狀態的命令：-

3. 將已配置的磁軌指定給冗餘群組

4. 在兩個CUBE的LAN端配置虛擬IP (VIP)。

5. 在兩個CUBE的WAN端配置虛擬IP (VIP)。

6. 啟用CUBE冗餘。

7. 儲存組態並重新啟動兩個CUBE。

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用所有必需的命令在兩台Cisco Unified Border Element (CUBE)路由器上配置高可用性(HA)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合邊界元件(CUBE)

- Cisco交換機

- IP 路由

採用元件

運行版本「16.09.04」的Cisco ASR1001-X路由器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

網路圖表

此網路連線圖顯示CUBE路由器如何連線到網路。

兩個CUBE的入口端（區域網- LAN）透過介面Gi 0/0/1連線到VLAN 1900

兩個CUBE的出口端（廣域網- WAN）透過介面Gi 0/0/2連線到VLAN 1967

兩個CUBE的Keepalive介面透過介面Gi 0/0/0連線到VLAN 17

注意：CUBE的介面連線到物理Cisco交換機，並且交換機埠配置為允許各自的VLAN。

網路圖表.

組態

配置CUBE HA的步驟。

1. 檢查點配置。

2. 用於跟蹤CUBE上LAN和WAN介面狀態的命令。

3. 將已配置的磁軌指派給冗餘群組

4. 在LAN端設定虛擬IP (VIP)。

5. 正在廣域網端配置虛擬IP (VIP)。

6. 啟用CUBE冗餘。

7. 儲存配置並重新啟動。

1. 檢查點配置。

對於檢查點，請在兩個CUBE上配置這些命令

注意：此處，兩個CUBE上的介面Gi 0/0/0用於檢查點。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#應用冗餘

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

此螢幕截圖顯示了在CUBE-2路由器上運行的命令。您還需要在CUBE-1路由器上運行同一組命令。

檢查CUBE-2上的配置。

2. 跟蹤CUBE上LAN和WAN介面狀態的命令：-

配置這些命令以跟蹤LAN和WAN介面的狀態。您必須在兩台CUBE路由器上執行這些命令。

註：此處，兩個CUBE上的介面Gi 0/0/1連線到LAN網路，Gi 0/0/2連線到WAN網路。

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

立方體-1

CUBE-1上的介面狀態跟蹤命令。

立方體-2

CUBE-2上的介面狀態跟蹤命令。

3. 將已配置的磁軌指定給冗餘群組

透過在兩個CUBE路由器上運行這些命令，將已配置的磁軌分配給組1。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#應用冗餘

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1關閉

(config-red-app-grp)#track 2關閉

立方體-1

將跟蹤的介面分配給CUBE-1上的冗餘組。

立方體-2

將跟蹤的介面分配給CUBE-2上的冗餘組。

4. 在兩個CUBE的LAN端配置虛擬IP (VIP)。

這些命令可幫助您為CUBE的LAN端配置VIP。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 LAN端

(config-if)#ip address 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

立方體-1

CUBE-1上的LAN端虛擬IP (VIP)配置。

立方體-2

CUBE-2上的LAN端虛擬IP (VIP)配置。

5. 在兩個CUBE的WAN端配置虛擬IP (VIP)。

這些命令可幫助您為CUBE的WAN端配置VIP。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 WAN端

(config-if)#ip address 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

立方體-1

CUBE-1上的WAN端虛擬IP (VIP)配置。

立方體-2

CUBE-2上的WAN端虛擬IP (VIP)配置。

6. 啟用CUBE冗餘。

透過運行這些命令，在兩個路由器上啟用CUBE冗餘。

#conf t

輸入配置命令，每行一個。以CNTL/Z結束。

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

立方體-1

在CUBE-1上啟用CUBE冗餘。

立方體-2

在CUBE-2上啟用CUBE冗餘。

7. 儲存組態並重新啟動兩個CUBE。

啟用冗餘後，您需要重新載入兩台路由器。

在重新載入之前，儲存配置。

立方體-1

儲存配置並重新啟動CUBE-1。

立方體-2

儲存配置並重新啟動CUBE-2。

驗證

您可以執行此show指令來驗證CUBE HA。

#show redundancy application group 1

立方體-1

CUBE-1的「show redundancy application group 1」命令輸出。

立方體-2

CUBE-2的「show redundancy application group 1」命令輸出。

您可以執行此show指令來檢查虛擬IP (VIP)的狀態。

#show redundancy application if-mgr組1

對於主用CUBE，VIP狀態顯示為「no shut」；對於備用CUBE，VIP狀態顯示為「shut」。

立方體-1

CUBE-1的「show redundancy application if-mgr group 1」命令輸出。

立方體-2

CUBE-2的「show redundancy application if-mgr group 1」命令輸出。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

如需有關CUBE HA的詳細資訊，您可以參考這些連結。

- Cisco IOS® XE 17.5版思科統一邊界要素配置指南

- 視訊連結-設定CUBE的高可用性

希望這篇文章能有所幫助！