目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

命名約定

如何使用矩陣

CUAC與CUCM 4.3版到7.0版的相容性

CUAC與CUCM 7.1版到8.0(3)版的相容性

CUAC與CUCM 8.5版到9.1(2)版的相容性

CUAC與CUCM的高級相容性

簡介

本檔案介紹不同思科整合應答主控台(CUAC)版本（商務、部門、企業、高級和進階）與思科整合通訊管理員(CUCM)之間的相容性。 它沒有提供安裝的相關資訊。請參閱《發行說明和安裝指南》，瞭解安裝伺服器之前的所有要求。

必要條件

需求

思科建議您瞭解CUCM和CUAC。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

命名約定

- CUCM — 思科整合通訊管理員

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC — 思科整合部門話務台

- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA — 思科整合應答主控台進階版本

如何使用矩陣

在表格的X軸上查詢CUCM版本。檢查Y軸是否相容相容的CUAC版本。在表中，X表示受支援。

CUAC與CUCM 4.3版到7.0版的相容性

CUCM

>>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

4.3

5.1

6.O

6.1

6.1.2

6.1.3

7.O

2.0.0.11

X

X

X

X

X

X

2.0.1.14

X

X

X

X

X

X

3.0.0.2

X

X

X

X

3.0.1.4

X

X

X

X

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

8.5.1.5

8.5.1.5

8.6.1.9

8.6.1.9

8.6.2.11

8.6.2.11

8.6.2.20

8.6.2.20

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

附註：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

CUAC與CUCM 7.1版到8.0(3)版的相容性

CUCM

>>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

7.1

7.1(2)

7.1(3)

7.1(5)

8.O

8.0(2)

8.0(3)

2.0.0.11

2.0.1.14

X

3.0.0.2

3.0.1.4

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

X

X

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

X

X

X

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

附註：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

CUAC與CUCM 8.5版到9.1(2)版的相容性

CUCM

>>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

8.5

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

2.0.0.11

2.0.1.14

3.0.0.2

3.0.1.4

3.1.1.5

3.1.1.5

3.1.1.8

3.1.1.8

3.1.1.10

3.1.1.10

8.0.0.5

8.0.0.5

8.0.3.9

8.0.3.9

8.5.1.5

8.5.1.5

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

X

附註：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

CUAC與CUCM的高級相容性

CUCM

>>>>>

庫阿卡

7.1(5)*

8.X

9.X

10.0(1)

10.5(1)

10.5(2)

11.0.x

11.5.x

12.0.1

10.0.1.10

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

12.0.2

X**

X**

X**

X***

X

* 32位TSP始終受支援，但64位僅與某些CUCM版本配合使用。有關詳細資訊，請查閱各自CUAC高級管理和安裝指南。

**僅在OS Windows 2012(R2)上支援 — 64位

*** CUCM版本應為11.5(1.13032-4)或更高版本。

附註：CUAC 11.0.1及更高版本支援Microsoft Windows 10 for Cisco Unified Attendant Console Advanced客戶端。