目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

如何使用矩陣

相容性矩陣

CUACS與CUCM的相容性

CUACS與CUCM和Windows的相容性

CUACS 10.0.1版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 10.5.1版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 10.5.1版SR1與CUCM和Windows的相容性

CUACS 10.6.0版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 11.0.1版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 11.0.2版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 11.0.3版與CUCM和Windows的相容性

CUACS 12.0.X版與CUCM和Windows的相容性

簡介

本檔案介紹思科整合應答主控台標準版(CUACS)與思科整合通訊管理員(CUCM)和Microsoft Windows電腦之間的相容性。它不提供有關安裝的資訊。請參閱《發行說明和安裝指南》，瞭解安裝伺服器之前的所有要求。

必要條件

需求

思科建議您瞭解CUCM和CUAC。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

如何使用矩陣

在表中查詢在Y軸上運行的CUACS版本。檢查X軸上支援的CUCM版本。在表中，X表示受支援。

相容性矩陣

CUACS與CUCM的相容性

以下是與CUCM的CUACS相容性矩陣：

CUCM

>>>>>

CUACS

7.1(5) **

8.O.1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11.5.X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

*在64位作業系統(OS)下運行時不受支援。

**在Windows 7（32位）或任何其他的64位作業系統下運行時不受支援。不支援Cisco Unified Presence 7.1.5版。

***服務更新(SU)1及更高版本支援。

**** Windows 8（64位）下唯一支援的CUCM版本。 運行CUCM 10.5.1及更高版本時，在Windows 8.1上受支援。

CUACS與CUCM和Windows的相容性

這是特定版本的CUACS與CUCM和Windows的相容性矩陣。

CUACS 10.0.1版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows XP 32位

Windows Vista 32位

Windows 7 32位

Windows 7 64位

Windows 8 64位

7.1(5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

*不支援CUP版本7.1(5)。

**1及更高版本支援CUCM 8.5(1)版。

CUACS 10.5.1版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

*不支援CUP版本7.1(5)。

**1及更高版本支援CUCM 8.5(1)版。

CUACS 10.5.1版SR1與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

*不支援CUP版本7.1(5)。

**1及更高版本支援CUCM 8.5(1)版。

CUACS 10.6.0版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(x)

X

X

X

X

*不支援CUP版本7.1(5)。

**1及更高版本支援CUCM 8.5(1)版。

CUACS 11.0.1版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

CUACS 11.0.2版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

請參閱缺陷CSCva24885 如果您運行的CUCM 11.5版本低於11.5(1.13032-4),

CUACS 11.0.3版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

Windows 10 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

請參閱缺陷CSCva24885 如果您運行的CUCM 11.5版本低於11.5(1.13032-4),

* CUCM 10.5.2.14900-16版或更高版本支援

必須滿足進一步問題描述下概述的要求，才能進行新的安裝和升級到CUACS 11.0(3)。

CUACS 12.0.X版與CUCM和Windows的相容性

CUCM版本

Windows 7 SP-1

Windows 8.1更新1

Windows 10（案頭模式）

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

*支援CUCM 10.5.2.14900-16版或更高版本。

** CUCM 11.0.1.22900-14版或更高版本支援。