目錄

簡介

60天許可證過期後，有哪些可用選項？

簡介

本文檔介紹在您將永久許可證安裝在CUAC伺服器上之前，如果60天評估許可證期限已過，接下來可能採取的步驟。

60天許可證過期後，有哪些可用選項？

在您訂購了CUAC但訂單尚未完成或者訂購了錯誤的產品以致無法安裝許可證時（在這種情況下，需要一個RMA和新的訂單）通常會顯示此問題。

- 從技術角度而言，TAC或ARC團隊無法延長60天的許可證。

- 如果60天許可證已過期，而您希望通過CUAC系統繼續使用，並且他們沒有該伺服器的永久許可證，則必須在另一台伺服器上安裝CUAC，或重新映像現有伺服器，並在重新映像的伺服器上重新安裝CUAC。

- 如果訂購的產品沒有收到許可證啟用碼，您必須請求其客戶經理加快其訂購和許可證。

- 如果產品尚未訂購，您必須使用產品升級工具(PUT)進行訂購。因為eDelivery比郵遞員更快地提供許可證啟用代碼。  此外，當您通過PUT訂購時，L2TP訪問集中器(LAC)的交付方法是交付的。

附註：當您獲得60天臨時許可證時，可在cisco.com/go/ac網頁上指定此限制。