目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹在影片通訊伺服器(VCS)上配置區域設定，以便與思科統一通訊管理器(CUCM)或其他VCS進行通訊的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- VCS

- CUCM

採用元件

本文檔中的資訊基於VCS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

要配置區域設定，請執行以下步驟。

步驟1.登入VCS並形成中繼。

步驟2.導覽至Configuration > Zones > Zones，如下圖所示：

步驟3.選擇 新。

步驟4.相應地更改這些欄位：

名稱:{區域名稱}

Type:鄰居

H.323模式:Off

SIP埠:5060（類似於您在目標CUCM/VCS中提供的埠號）

SIP傳輸:TCP或UDP（如果CUCM支援加密，則為TLS）

步驟5. 選擇Maintenance，將身份驗證策略設定為Treat as authenticated，並提供的目標地址位置 您想要與之形成中繼的。然後，選擇建立區域。

步驟6.導航到配置>撥號計畫>搜尋規則。

步驟7.選擇New。

步驟8.相應地輸入這些欄位的值，並在完成後選擇儲存。

規則名稱：{名稱}

說明:{說明}

優先順序機制:2

模式：別名模式匹配

模式型別：正規表示式

模式字串：{與目標URI模式匹配的regex模式}

模式行為：替換

替換字串：{必須將模式替換為}的字串

成功匹配時：停止

目標：{選擇您在步驟4和5中建立的路徑}

狀態:已啟用

一旦為中繼的該端完成配置，即可呼叫註冊到目標CUCM/VCS的終端。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。