目錄

簡介

如果群集中的「主配置」VCS出現故障或停止服務，我是否仍可以發出呼叫？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：如果群集中的「主配置」VCS出現故障或停止服務，我是否仍可以發出呼叫？

A.是。主VCS僅用於管理集群中VCS的配置更改。

但是，如果群集中的任何VCS發生故障，註冊到該VCS的那些終端必須重新註冊到群集中的其他VCS之一，才能進行進一步的呼叫。H.323終端應自動重新註冊到另一個VCS，但大多數SIP終端將需要手動重新配置。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems