目錄

簡介

群集中的所有VCS是否需要位於同一個子網中？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：群集中的所有VCS是否需要位於同一個子網中？

答：不,VCS集群中的對等體可以位於不同的子網中。VCS對等體使用H.323和SSH消息相互通訊，這些消息可以跨子網邊界傳輸。

請注意，TANDBERG網守和第三方備用網守的行為不同，因此必須位於同一子網中。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems