目錄

簡介

上傳CPL指令碼後是否需要重新啟動VCS?

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：上傳CPL指令碼後是否需要重新啟動VCS?

答不。VCS將輪詢一次CPL指令碼更改，每5秒一次，因此無論如何上傳CPL指令碼（例如通過Web介面或使用SCP複製），VCS幾乎都會立即開始使用更新的CPL指令碼。

請注意，此行為不同於TANDBERG Gatekeeper和Border Controller。在這些產品上，如果通過Web介面上傳，將立即實施CPL指令碼，但如果通過SCP上傳，系統將需要重新啟動才能使指令碼生效。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems