目錄

簡介

如果與TMS的連線失敗，VCS是否會停止工作？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway和Cisco TelePresence Management Suite產品。

問：如果與TMS的連線失敗，VCS是否會停止工作？

答：不。如果TMS發生故障，VCS將繼續運行，而不會失去服務。即使VCS是集群的，也是如此。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems