目錄

簡介

是否可以將TANDBERG網守或邊界控制器用作VCS集群的一部分？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：是否可以將TANDBERG網守或邊界控制器用作VCS集群的一部分？

答：不。一個集群只能由2到6個運行相同軟體版本的VCS組成。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems