目錄

簡介

為什麼DTMF無法從IP端點通過Codian ISDN GW工作？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence ISDN GW 3241和Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321產品。

問：為什麼DTMF無法從IP端點通過Codian ISDN GW工作？

答：Codian ISDN網關不會將帶外DTMF轉碼為帶內DTMF進行影片呼叫。

1.4版本之前的ISDN網關版本向影片呼叫通告帶外DTMF;使用此軟體版本，大多數IP終端選擇使用帶外DTMF而不是帶內DTMF，因此DTMF將與ISDN網關的自動話務員配合使用，但不會由網路ISDN端上的終端檢測到。

升級到1.4或更高版本將停止向影片呼叫通告帶外DTMF的ISDN網關；IP終端必須使用帶內DTMF，ISDN GW將將其轉發到ISDN終端。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems