目錄

簡介

ISDN連線和標準以及TANDBERG Codian ISDN GW

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence ISDN GW 3241和Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321產品。

Q. ISDN連線和標準以及TANDBERG Codian ISDN GW

A.本文包括下列資訊：

- 支援的ISDN標準

- 調配ISDN連線

- 疑難排解ISDN通話問題

支援的ISDN標準

T1 PRI電路

Codian ISDN GW 3200和8320系列支援：

- NI-2

Codian ISDN GW 3201和8321系列支援：

- NI-2

- DMS-100（軟體版本1.5及更高版本）

- 4ESS（軟體版本1.5及更高版本）

E1

僅支援歐洲ISDN。

>頂部

調配ISDN連線

建議您的ISDN連線具有以下特性：

- PRI:為PRI指定的DID範圍的大小僅取決於本地網路中不同終端或目標的數量。例如，如果您的網路中有100個終端，則每個終端將獲得一個DID號碼，並且需要在IDSN網關上設定撥號計畫規則以將DID號碼對映到終端

- 美國：NI-2;DMS-100（僅適用於ISDN GW 3241和MSE 8321）；4ESS（僅適用於ISDN GW 3241和MSE 8321）。 歐洲:ETSI

- B8ZS編碼

- 擴展的超幀

- 建議在美國使用CSU（我們已經測試了Adtran CSU產品）

- 我們從ISDN提供商獲取時鐘

- 64k ISDN線路或56k（受限 — 從軟體版本1.5開始，我們現在支援56k受限/位搶佔）。 有關更多資訊，請參閱TANDBERG Codian ISDN網關是否支援56k（受限或位搶取）通道？

- 支援資料、影片和語音

>頂部

疑難排解ISDN通話問題

如果您在ISDN GW上進行呼叫時遇到問題：

1. 前往Status > ISDN。

2. 檢查連線的PRI是否同時顯示第1層和第2層。

如果這些欄位正確，但傳出呼叫無法到達其目標：

1. 轉至Settings > ISDN。

2. 將National bits(Sa4Sa8)設定為01000。

3. 重新啟動ISDN GW。

>頂部

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems