目錄

簡介

請解釋Codian ISDN GW在德國電信電路中使用傳送呼叫號碼選項

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence ISDN GW 3241和Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321產品。

問：請解釋Codian ISDN GW在德國電信電路中使用傳送呼叫號碼選項

A.某些ISDN交換機對E.164號碼中的位數設定限制，PRI提供商可以配置此限制。在一些客戶站點，我們發現如果設定了此選項，並且由Codian ISDN GW傳送的數字數與PRI提供商配置的數字數不同，則呼叫可能會被丟棄，或者「0」將被傳送，而不是正確的E.164號碼。

然後，如果您的提供商已將PRI配置為2號碼分機(0-99)，並且您嘗試使用3位分機或不在允許範圍內的分機號碼進行撥號，則PRI可能不允許您撥打任何外發呼叫。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems