目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

解決方案

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹要採取什麼操作以使Cisco Unified Call Manager(CUCM)本地最終用戶(非輕量級目錄訪問協定(LDAP))登入到啟用單點登入(SSO)的群集中的Jabber。

僅適用於Windows版Jabber。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合通訊管理員

- 單一登入(SSO)

- Cisco Jabber

- Windows命令提示符(CMD)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

解決方案

以前，可在Jabber配置檔案(jabber-config.xml)下使用SSO_Enabled Jabber引數，以通過CUCM下Jabber裝置配置中的Cisco支援欄位為特定使用者禁用SSO功能，但該引數自2021年3月以來已被棄用，請參閱Jabber 12.9的引數參考指南。

唯一的解決方法是在本地電腦客戶端中通過CMD安裝開關完全禁用SSO功能：

msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 SSO_ENABLED=FALSE

或者，也可以手動修改C:\ProgramData\Cisco Systems\Cisco Jabber中的Jabber Bootstrap檔案(jabber-bootstrap.properties)（第28行），如下所示：

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

SSO_Enabled: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

EnableDPIAware: TRUE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

UXModel: Modern

NOT_SPECIFIED

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。