目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹HCS License Manager(HLM)，它作為獨立的Java應用在Cisco HCM-Fulfillment(HCM-F)平台上運行。它利用HCM-F服務基礎設施和消息框架，負責與統一通訊(UC)應用和Prime License Manager(PLM)互動/調配，以便獲取和更改其部署模式。它利用簡單對象訪問協定(SOAP)API與UC應用互動，並為PLM互動提供代表狀態傳輸(REST)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解託管合作解決方案(HCS)部署。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- HCM-F版本10.6.1

- PLM版本10.X

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在HCS部署中，僅支援獨立的PLM例項。HCS許可證的管理不支援與Cisco Unified Communications Manager(CUCM)或CUCxn共存PLM。每個獨立PLM支援多達1000個UC應用群集的許可證，而不管每個群集中的使用者數量如何。以前的企業許可證管理器(ELM)最多支援200個群集。服務提供商可在HCM-F上擁有多個PLM。

設定

附註：使用命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的更多資訊。

1. 首次安裝PLM時，它以演示模式運行，無法新增到HLM。要驗證PLM是否處於演示模式，請按一下關於。

2. 至少新增一個HCS許可證，它將使PLM退出演示模式，以便您可以將其新增到HCMF。如下圖所示，如何驗證PLM是否未在演示模式下運行。

3. 在HCM-F中，從全區域性署模式下拉選單中選擇部署模式。

附註：部署模式必須在HCM-F上相應設定，並且在PLM中較早安裝許可證型別。

4. 在HCM-F上新增PLM。

- 名稱 — PLN名稱

- 主機名 — PLM IP地址或完全限定域名(FQDN)

- 使用者ID - PLM作業系統管理員使用者

- 密碼 — PLM作業系統管理員密碼

附註：一旦新增了PLM，就不能再在HCM-F GUI中更改PLM密碼。此功能將在未來的HCM-F版本中引入，PLM端的任何密碼更改都將中斷與HCM-F的整合。

一旦新增PLM，此工作流就會啟動：

1. HLM驗證與PLM的連線。連線在HTTPS埠8443中建立，使用OS administrator使用者ID和口令，使用服務提供商IP。

2. HLM檢查PLM版本以呼叫正確的API並相應地設定版本。

3. HLM設定PLM部署模式。

4. 如果模式相應地更改，PLM會以200 OK回覆。

要驗證PLM部署模式是否處於HCS模式，請在瀏覽器中輸入以下URL:https://plmServerHostname/elm-resources

PLM使用當前部署模式進行應答，如下圖所示。

5. 在HCM-F中將UC應用程式群集分配到PLM。選中「許可證管理器」摘要中正確PLM的覈取方塊。

6. 按一下「Assign」。

符合條件的集群將顯示在彈出視窗中。選中群集的覈取方塊，然後按一下Assign。

附註：在HCM-F中將群集分配給ELM後，將重新啟動應用程式。

詳細的HLM工作流程通過HCM-F將集群分配到PLM時，該工作流程為：

1. HLM檢查群集是否有資格分配給ELM。

2. PLM檢查是否允許在PLM中新增集群（只有具有pub伺服器和CUC集群的CUCM集群才能新增到PLM中）。

3. HLM向UC應用Web部署服務傳送設定部署模式。

4. HLM傳送get部署以驗證模式是否正確設定。

5. HLM傳送重新啟動請求。

6. HLM進入五分鐘輪詢模式，要求UC應用程式「Is Restart complete」。

7. UC應用程式可能最多需要40分鐘，HLM超時之前。

8. UC應用以「Restart Complete」響應後，HLM將傳送一個多的「get deployment mode」以驗證模式。

9. HLM現在會傳送請求以強制將群集新增到PLM中。

10. HLM稽核過程每4小時檢查一次，以檢視UC應用在PLM和HCM-F之間是否不同步。

注意:UC應用程式根據步驟5重新啟動。HLM通過Service Provide IP與UC應用程式聯絡，並通過UC應用程式作業系統管理員使用者/密碼重新啟動群集。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

要驗證UC應用程式是否處於部署模式，請在UC應用程式CLI中輸入utils create report platform命令。CUCM生成報告。檢視報告以便根據以下代碼段輕鬆驗證部署模式：

<ProductDeploymentMode>

<ParamNameText>Deployment Mode for this instance</ParamNameText>

<ParamValue>HCS</ParamValue>

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。