目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

vManage模式

解決方案

站點ID重疊

解決方案

新增VPN清單或站點清單

解決方案

SLA類

解決方案

相關缺陷

簡介

本文檔介紹從軟體裝置廣域網(SD-WAN)中的vManage啟用vSmart策略期間出現的一些常見錯誤。

必要條件

需求

思科建議您瞭解思科軟體定義廣域網(SDWAN)解決方案。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

vManage模式

在vSmart策略啟用期間，彈出顯示以下錯誤，其中x.x.x.x表示vSmart system-ip:

Failed to activate policy

vSmarts x.x.x.x are not in vManage mode

解決方案

重疊中的所有vSmarts（可訪問和不可訪問）都需要位於模板（vManage模式）上，以便從vManage圖形使用者介面(GUI)應用集中策略。  思科建議vSmarts具有相同的配置，但特定於裝置的詳細資訊（如系統IP、主機名和站點ID）除外。  因此，解決此錯誤的簡單方法是建立CLI模板，並將少量的裝置特定詳細資訊轉換為變數。這可確保vSmarts始終具有相同的配置，但特定於裝置的變數除外。

站點ID重疊

在 Save 政策 按鈕或Preview按鈕，則會出現以下錯誤：

Invalid policy: Assembly failed. Duplicate mapping detected on site#type#direction Branch#control#out

或

在啟用和推送vSmart策略期間，出現以下錯誤：

15-Aug-2022 20:12:11 EDT] Failed to apply policy - Failed to process device request -

Error type : application

Error tag : operation-failed

Error Message : /apply-policy/site-list[name='All-Site']: Overlapping apply-policy site-list Hub site id 200-299 with site-list All-Site

Error info : <error-info>

<bad-element>site-list</bad-element>

</error-info>

解決方案

如果將同一策略型別應用於包含任何相同站點ID的兩個站點清單，則會出現此錯誤。每個方向只能對特定站點應用一種型別的策略。  確保站點清單中的站點ID是唯一的。

- 對於應用感知路由(AAR)策略，沒有方向。

- 只能對特定站點應用一個AAR策略。

- 對於集中控制策略，有兩種可能的方向:內送和外寄。

- 只要一個控制策略應用於out方向，而第二個控制策略應用於in方向，就可以將兩個控制策略應用於特定站點ID。

- 對於集中式資料策略，有三個方向選項：all、from-service和from-tunnel。

- 只要一個資料策略應用於from-tunnel方向，而第二個資料策略應用於from-service方向，就可以將兩個資料策略應用於特定站點ID。

- 如果all方向用於應用一個資料策略，則第二個資料策略無法應用於該站點。

- 在一些使用情形中， 某些序列需要同時應用from-service和from-tunnel，但是其它序列只需要在一個方向上應用。對於這些使用情形，請為所有公共序列建立一個策略，並製作其副本。將特定方向序列新增到副本。  然後在一個方向上應用原始策略，在另一個方向上應用帶有新增序列的複製。

新增VPN清單或站點清單

將新策略型別新增到當前集中策略後，在選中Save Policy Changes（儲存策略更改）按鈕後出現此錯誤：

Invalid policy:Cannot save policy. Add VPN List or Site List to component Generic_Policy in Policy Application

解決方案

需要將該策略應用於特定站點清單以儲存該策略。

- 對於集中控制策略，在apply-policy部分期間僅需要方向和站點清單。

- 對於AAR策略，在apply-policy部分需要站點清單和vpn清單。

- 對於集中資料策略，在apply-policy部分需要站點清單和vpn清單。

SLA類

在啟用或刪除vSmart策略期間，出現此錯誤。  錯誤消息中的數字可能因代碼版本而異。

too many /ncs:devices/device{vsmart-}/config/policy/sla-class, 5 configured, at most 4 must be configured

解決方案

支援的SLA類數量因版本而異。   如果vManage和vSmart位於比邊緣裝置更高的版本系列上，則它們可能允許配置超出邊緣裝置支援的版本。  如果應用的SLA類多於邊緣裝置支援的類，可能會產生意想不到的後果。

確保配置的編號在裝置所在的代碼版本的允許的SLA類數範圍內。

相關文檔可找到：

vEdge說明檔案

Cisco IOS-XE控制器模式(cEdge)文檔

相關缺陷

思科錯誤ID CSCwc08313 — 在某些情況下系統不會為重疊的策略引發錯誤消息。