目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

系統級別

使用者級別

簡介

本檔案將說明在進化的可程式化網路管理員(EPNM)中變更閒置使用者登出計時器的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解EPN管理器。

附註：需要能夠訪問EPNM GUI。

採用元件

本檔案中的資訊是根據EPNM。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

您必須在兩個級別（系統級別和使用者級別）進行此更改。

系統級別

導航至Administration > Setting > System Settings.在General,選擇 Server並更改超時值，如下圖所示：

使用者級別

按一下右上角的「設定」圖示並選擇My Preferences.

根據需要更改超時值，然後按一下Save.

註銷並重新登入以使更改生效。