目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

插入網關

更新當前VG埠的裝置和線路級配置

驗證

疑難排解

簡介

本文說明如何批次匯入語音網關(VG)的裝置和線路級配置。VG 224和VG350配置通常有許多埠。在大型部署中，新增所有埠的裝置和線路級配置會成為一個繁瑣的過程。

有關如何匯入多個VG的資訊，請參閱Cisco Unified Communications Manager批次管理指南中記錄的「使用BAT新增Cisco VG224網關」過程。但是，它沒有提供為所有埠匯入線路級配置的方法。

必要條件

需求

思科建議您瞭解批次管理工具。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科整合通訊管理員(CUCM)版本10.5.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

如果VG已新增到CUCM中，並且要求僅更新埠的裝置和線路級配置，則轉至「更新當前VG的埠裝置和線路級配置」部分。

如果要求插入VG並更新埠上的裝置和線路級別配置，則從「插入網關」部分開始。

插入網關

若要插入閘道，請完成以下步驟：

1. 選擇Bulk Administration > Gateways > Gateway Template。

2. 按一下「Add New」。系統隨即會顯示「新增新網關」視窗。

3. 從Gateway Type下拉選單中，選擇適當的VG，然後點選Next。系統將顯示下一個Add a New Gateway視窗。

4. 在Protocol下拉選單中，選擇MGCP 或SCCP。按「Next」（下一步）。將顯示Gateway Configuration視窗。

5. 輸入所有欄位的值，然後按一下儲存。

6. 根據VG選擇適當的插槽和子單位值。按一下「Save」。

7. 當Status指示更新完成時，端點識別符號顯示為指向子單元下拉選單右側的連結。

8. 按一下端點識別符號（例如1/0/0）以配置裝置協定資訊。按一下「Save」。

9. 選擇Bulk Administration > Upload/Download files並下載bat.xlt檔案。

10. 開啟bat.xlt檔案，啟用編輯，選擇適當的VG，並填充VG詳細資訊。

11. 按一下Export to BAT format，然後以.csv格式儲存檔案。

12. 選擇Bulk Administration > Upload/Download files > Add New，然後選擇在步驟11中建立的檔案。

13. 選擇目標作為Gateways，選擇事務型別作為Insert Gateways。按一下「Save」。

14. 選擇Bulk Administration > Gateways > Insert Gateways。選擇適當的網關型別。按「Next」（下一步）。

15. 選擇步驟12中上載的.csv檔案，然後選擇步驟2中建立的網關模板。

16. 根據您的要求，選擇Run Immediately或Run Later選項。按一下「Submit」。

更新當前VG埠的裝置和線路級配置

若要更新組態，請完成以下步驟：

1. 選擇Bulk Administration > Import/Export > Export。在Device Data下，選擇Gateway。選擇檔名並運行作業。

2. 選擇Bulk Administration > Upload/Download files。選擇您在第1步中建立的.tar檔案並下載該檔案。

3. 提取.tar檔案（使用7zip檔案管理器）並將其提取到資料夾中。開啟.csv檔案。

4. 埠和DN配置將在實體：模擬部分下輸入。

5. 本節中的所有列都需要更新。您可以根據配置增加PORT NUMBER列並更新其他列。

6. 在DIRECTORY NUMBER 1列中，鍵入要用於該埠的DN。

7. 在此工作表中進行配置更改後，使用相同的名稱將.csv檔案儲存在您提取.tar檔案的同一資料夾中。

8. 使用7zip檔案管理器並建立此資料夾的新.tar檔案。

9. 選擇Bulk Administration > Upload/Download files > Add New。選擇.tar檔案，選擇目標為Import/Export，選擇Transaction Type as Import Configuration，然後按一下Save。

10. 選擇批次管理>匯入/匯出>匯入。選擇步驟9中上載的.tar檔案。按一下下一步。

11. 在Device Data下，選擇Gateway，然後根據需要切換「覆蓋現有配置」。運行作業。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

1. 選擇Bulk Administration > Job Scheduler。選擇適當的作業ID並驗證作業結果狀態。

2. 如果作業失敗，請檢查日誌檔案以確定作業失敗的原因。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

如果作業失敗並出現缺少標頭的錯誤，請確保更新的.csv檔案儲存在匯出網關配置的同一資料夾中。

確保標題檔案中提到的檔名與實際.csv檔案的檔名相同。

在「更新當前VG的埠裝置和線路級別配置」一節的步驟9中，如果您沒有看到選項「網關」，則終端說明很可能包含特殊字元。這是因為Windows預設情況下會以「ANSI」格式儲存.csv檔案。儲存.csv檔案時，請從Encoding下拉選單中選擇UTF-8，如以下螢幕截圖所示。