目錄

簡介

解析

說明文件

簡介

從版本22.0中刪除了客戶端應用協定(CAP)介面。22.0及更高版本不再支援CAP，因此在升級到22.0後必須禁用此介面以防止連線嘗試和OCS錯誤，如警報所示，如「A CAP connection has been terminated between the Open Client Server and Application Server 1.2.3.4」或bwOpenClientServerASConnFailed」。

將應用伺服器和擴展服務平台升級到22.0後，AS和XSP上可能都顯示CAP警報。

XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list

Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter

=======================================================================================================

66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;

66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;

解析

禁用所有已部署伺服器上的CAPProxy，因為22.0不再支援此操作。建議在升級的同一維護視窗中執行此操作。

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get

enabled = true

serverPort = 2206

numConnections = 1

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false

*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***

應用更改後，伺服器將需要重新啟動OpenClientServer。如果在升級前禁用CAPProxy，則無需重新啟動OpenClientServer，因為將在升級過程中重新啟動它。

$ restartbw OpenClientServer

說明文件

警報類#20181031

22.0版本說明第2.24節中的維護結束通知