目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在Cisco Unified Communication Manager Solution(CUCM)中設定和疑難排解思科類比電話介面卡(ATA)190的公共線路自動振鈴(PLAR)。

作者：Sachin Kalekar，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- ATA基本配置

- CUCM基本配置

採用元件

- 思科整合通訊管理員11.5.1.12018-1

- ATA 190版本ATA190.1-2-2-003

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Cisco ATA 190系列模擬電話介面卡是基於標準的通訊裝置，可將傳統電話和傳真通訊裝置轉變為IP裝置。這些介面卡從您的網路進行管理，滿足從雲連線到企業網路、小型辦公室或IP語音(VoIP)服務的使用者的需求。

ATA 190是作業階段啟始通訊協定(SIP)裝置。PLAR是ATA裝置的常見功能。

PLAR是一種功能，可在摘機後將呼叫傳送到一個預配置的分機，稱為熱撥號配置。

設定

網路圖表

組態

步驟1.輸入值PT-Hotdial以建立新分割槽。

步驟2.輸入新的呼叫搜尋空間(CSS)值CSS-Hotdial，然後在CSS-Hotdial中新增分割槽PT-Hotdial，如下圖所示：

步驟3.使用空白模式建立新的平移模式。

如圖所示，將被叫方轉換掩碼保留為目標號碼。

步驟4.要使用PLAR/熱撥號配置，您必須建立SIP撥號規則。

在Cisco Unified Communications Manager Administration中，導航到Call Routing > Dial Rules > SIP Dial Rules。

現在Add New，在Dial Pattern下選擇7940_7960_OTHER，然後按一下Next，如下圖所示：

輸入陣列名稱，然後按一下save。  例如，PLAR，如下圖所示：

如圖所示，鍵入說明並按一下Add Plar，然後按一下Save。

附註：確保沒有在Value下鍵入任何內容。  它必須為空，在Dial Parameter下它必須是Pattern

步驟5.在ATA裝置上分配SIP撥號規則和CSS。

- 在ATA裝置上分配CSS（DN — 行CSS）

- 在裝置配置頁面上分配SP撥號規則。

驗證

在連線到ATA的模擬電話上摘機，您應該能夠看到目標電話振鈴。您還應該聽到模擬電話上的回鈴音。

疑難排解

- 檢查PLAR配置支援的ATA韌體。

- 檢查註冊的ATA裝置和DN傳送/接收呼叫。

- 如果PLAR仍然無法正常工作，請從電話配置頁面中刪除SIP撥號規則並重新分配該規則。