目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

確定ACI交換矩陣資料包流

在同一枝葉上擁有兩個端點的單個BD/單個EPG

在不同枝葉上帶兩個端點的單個BD/單個EPG

單個BD/兩個EPG，每個EPG一個終端位於同一枝葉上

兩個BD/兩個EPG，每個EPG一個端點位於同一枝葉（路由資料包）

簡介

本檔案介紹如何在各種情況下確定通過以應用為中心的基礎設施(ACI)交換矩陣的資料包流量。

附註：本文檔中描述的所有情況都涉及可操作的ACI交換矩陣，以便可以跟蹤硬體中的資料包流。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體版本：

- ACI交換矩陣，包括兩台主幹交換機和兩台枝葉交換機

- 一台帶有兩個上行鏈路的ESXi主機，分別連線到每台枝葉交換機

- 用於初始設定的應用策略基礎設施控制器(APIC)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

確定ACI交換矩陣資料包流

本節介紹可能使用ACI交換矩陣的各種情況以及如何確定資料包流。

在同一枝葉上擁有兩個端點的單個BD/單個EPG

本節介紹如何驗證同一枝葉交換機上同一終端組(EPG)/網橋域(BD)內的兩個終端的硬體程式設計和資料包流。如果虛擬機器(VM)在同一主機上運行，由於它們在同一EPG中，則流量會隔離到主機上的虛擬交換機(VS)，並且流量永遠不需要離開主機。如果VM在不同的主機上運行，則隨後的資訊適用。

您應該驗證的第一件事是，是否獲取了枝葉交換機上源IP地址和目標IP地址的媒體訪問控制(MAC)地址資訊。以下是此範例中使用的MAC和IP位址資訊：

- 源MAC地址: 0050.5695.17b7

- 源IP地址：192.168.3.2

- 目的MAC地址: 0050.5695.248f

- 目標IP地址：192.168.3.3

輸入show mac address-table命令以驗證此資訊：

leaf2# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

16       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    tunnel4

* 19       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    eth1/31

* 19       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    eth1/31

如圖所示，系統獲取同一VLAN上兩個終端的MAC地址。此VLAN是平台獨立(PI)VLAN，對每台交換機都具有本地意義。若要確認此IP VLAN是否正確，請連線到vsh_lc，然後在CLI中輸入以下命令：

module-1# show system internal eltmc info vlan brief

VLAN-Info

VlanId  HW_VlanId Type            Access_enc Access_enc Fabric_enc Fabric_enc BDVlan

Type                 Type

==================================================================================

9       11         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16613250       9

10       12         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15990734      10

13       13         FD_VLAN    802.1q       299     VXLAN      8507      10

16       14         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16449431      16

17       15         FD_VLAN    802.1q       285     VXLAN      8493      16

18       16         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15761386      18

19       17         FD_VLAN    802.1q       291     VXLAN      8499      18

HW_VlanId是Broadcom使用的VLAN。VlanId是PI VLAN，對映到從VLAN池派生的Access_enc VLAN 291，它是傳播到分散式虛擬交換機(DVS)埠組的VLAN:

由於此流量位於同一個BD和同一個VLAN中，因此流量應在Broadcom ASIC上進行本地交換。要驗證Broadcom在硬體中是否具有正確的條目，請連線到Broadcom外殼並檢視第2層(L2)表：

leaf2# bcm-shell-hw

unit is 0

Available Unit Numbers: 0

bcm-shell.0> l2 show

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=19 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:68:c4 vlan=25 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=16 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=29 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=32 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=26 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:24:8f vlan=17 GPORT=0x1f modid=0 port=31/xe30 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=18 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=21 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=34 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:26:5e vlan=25 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:50:56:95:c3:6f vlan=24 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:50:56:95:5c:4d vlan=28 GPORT=0x1e modid=0 port=30/xe29 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=12 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=11 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:17:b7 vlan=17 GPORT=0x1f modid=0 port=31/xe30 Hit

mac=00:50:56:95:4e:d3 vlan=30 GPORT=0x1e modid=0 port=30/xe29 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=14 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

輸出顯示Broadcom ASIC程式設計正確，流量應在VLAN 17中本地交換。

在不同枝葉上帶兩個端點的單個BD/單個EPG

本節介紹如何驗證相同EPG/BD內不同枝葉交換機上兩個終端的硬體程式設計和資料包流。

首先應驗證的是是否獲知枝葉交換機上的源IP地址和目標IP地址的MAC地址資訊。以下是此範例中使用的MAC和IP位址資訊：

- 源MAC地址: 0050.5695.17b7

- 源IP地址：192.168.3.2

- 目的MAC地址: 0050.5695.bd89

- 目的IP地址: 192.168.3.11

在兩個枝葉交換機的CLI中輸入show mac address-table命令以驗證此資訊：

leaf2# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 19       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    eth1/31

* 19       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    eth1/31

leaf_1# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

27       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    tunnel7

27       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    tunnel7

* 28       0050.5695.bd89    dynamic      -       F    F    eth1/25

如輸出所示，源IP地址在第二枝葉交換機(leaf2)上獲取，而目標IP地址在第一枝葉交換機(leaf_1)上獲取。 由於這些流量位於不同的枝葉交換機上，因此必須將流量傳送到第二台枝葉交換機上的NorthStar ASIC，以便將其向上游傳送到主幹交換機。為了遵循NorthStar邏輯，請連線到線路卡vsh。

輸入以下命令可檢視本地專案清單：

leaf2# vsh_lc

module-1# show platform internal ns forwarding lst-l2

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

111 0 fd7f82 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

131 0 f1ffde 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

169 0 f37fd3 00:50:56:95:26:5e 1  0 00/24 4002 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

331 0 f37fd2 00:50:56:95:5c:4d 1  0 00/2e 8003 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

719 0 f3ffce 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

945 0 f7ffae 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1390 0 fa7f9a 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1454 0 efffee 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1690 0 f37fd3 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1720 0 f37fd3 00:50:56:95:c3:6f 1  0 00/24 c002 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

1902 0 f1ffde 00:50:56:95:4e:d3 1  0 00/2e 8006 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

2176 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1  0 00/0f 8004 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

2819 0 faff97 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3297 0 f07fea 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

================================================================================

TABLE INSTANCE : 1

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

169 0 f37fd3 00:50:56:95:26:5e 1  0 00/24 4002 A    e 0 0   1 0 0 0 0 1 0

331 0 f37fd2 00:50:56:95:5c:4d 1  0 00/2e 8003 A    9 0 0   1 0 0 0 0 1 0

1720 0 f37fd3 00:50:56:95:c3:6f 1  0 00/24 c002 A    c 0 0   1 0 0 0 0 1 0

1902 0 f1ffde 00:50:56:95:4e:d3 1  0 00/2e 8006 A    f 0 0   1 0 0 0 0 1 0

2176 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1  0 00/0f 8004 A    d 0 0   1 0 0 0 0 1 0

3507 0 fa7f9a 00:50:56:95:3e:ee 1  0 00/2e c005 A   10 0 0   1 0 0 0 0 1 0

3777 0 f37fd3 00:50:56:95:68:c4 1  1 04/04 4002 A   11 0 0   1 1 0 0 0 0 0

3921 0 f07fea 00:50:56:95:24:8f 1  0 00/0f 8004 A    d 0 0   1 0 0 0 0 1 0

輸入以下命令可檢視目的地專案清單（尋找目的地MAC位址）：

module-1# show platform internal ns forwarding gst-l2

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position O: Overlay Instance

V: Valid Bit MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static PTH: Num Paths

BN: Bounce CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P     M S     B C P P D S

POS  O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

2139 0 ff7f72 00:50:56:95:7b:16 1 0  00/00 8006 A d   0 0 1   0 0 0 0 1 0

2195 0 faff97 00:50:56:95:5d:6e 1 0  00/00 8005 A f   0 0 1   0 0 0 0 1 0

3379 0 f07fea 00:50:56:95:bd:89 1 1  00/00 8004 A 10  0 0 1   0 0 0 0 0 0

4143 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1 0  00/00 8004 A a   0 0 1   0 0 0 0 1 0

4677 0 f07feb 00:50:56:95:68:c4 1 0  00/00 4002 A e   0 0 1   0 0 0 0 1 0

5704 0 f07fea 00:50:56:95:24:8f 1 0  00/00 8004 A a   0 0 1   0 0 0 0 1 0

6191 0 f7ffaf 00:50:56:95:00:33 1 0  00/00 4007 A c   0 0 1   0 0 0 0 1 0

請注意這些輸出中的Pointer(PTR)欄位，即鄰接指標。此值用於下一個命令，以尋找目的地封裝的VLAN。這是一個必須轉換為十進位制值的HEX值（十進位制中的0 x 10為16）。

在CLI中輸入以下命令，16作為鄰接指標：

module-1# show platform internal ns forwarding adj 16

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend

TD: TTL Dec Disable         UP: USE PCID

DM: Dst Mac Rewrite         SM: Src Mac Rewrite

RM IDX: Router Mac IDX      SR: Seg-ID Rewrite

--------------------------------------------------------------------------------

ENCP T U USE  D                   S RM  S        SRC

POS   SEG-ID PTR  D P PCI  M DST-MAC           M IDX R SEG-ID CLSS

--------------------------------------------------------------------------------

16      0 2ffa 0 0    0 1 00:0c:0c:0c:0c:0c 0   0 0      0    0

請注意此輸出中的ENCP PTR值，該值用於尋找目的地通道端點(TEP)位址：

module-1# show platform internal ns forwarding encap 0x2ffa

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend

MD: Mode (LUX & RWX)        LB: Loopback

LE: Loopback ECMP           LB-PT: Loopback Port

ML: MET Last                TD: TTL Dec Disable

DV: Dst Valid               DT-PT: Dest Port

DT-NP: Dest Port Not-PC     ET: Encap Type

OP: Override PIF Pinning    HR: Higig DstMod RW

HG-MD: Higig DstMode        KV: Keep VNTAG

--------------------------------------------------------------------------------

M PORT L L LB MET  M T D DT DT E TST O H HG K M E

POS   D FTAG B E PT PTR  L D V PT NP T IDX P R MD V D T Dst MAC           DIP

--------------------------------------------------------------------------------

12282 0  c00 0 1  0    0 0 0 0  0  0 3   7 0 0  0 0 0 3 00:00:00:00:00:00 192.168.56.93

在這種情況下，幀將通過本地TEP的源IP地址和列出的TEP的目標IP地址封裝在iVXLAN中。根據ELTMC輸出，該BD的VXLAN ID是15761386，因此這是放入VXLAN資料包的ID。當流量到達另一端時，就會將其解除封裝，而且由於目的地MAC位址是本地的，因此會從Broadcom的l2 show命令中將流量轉發出埠。

單個BD/兩個EPG，每個EPG一個終端位於同一枝葉上

本節介紹如何驗證不同EPG但具有相同BD的兩個終端的硬體程式設計和資料包流。流量流向同一枝葉交換機。這也稱為物理本地到物理本地（PL到PL）橋接資料包。 因為允許兩個封裝的VLAN之間的通訊，而不需要第3層(L3)介面來執行路由，所以會橋接VLAN。

您首先應該驗證的是，葉交換機上的源IP地址和目的IP地址的MAC地址資訊是否已在預期介面上獲知(本例中為1/48)。 以下是此範例中使用的MAC和IP位址資訊：

- 源MAC地址：0050.5695.908b

- 源IP地址：192.168.1.50

- 目的MAC地址: 0050.5695.bd89

- 目的IP地址: 192.168.1.51

在CLI中輸入show mac address-table命令以驗證此資訊：

leaf1# show mac address-table | grep 908b

* 34       0050.5695.908b    dynamic      -       F    F    eth1/48

leaf1# show mac address-table | grep bd89

* 38       0050.5695.bd89    dynamic      -       F    F    eth1/48

然後您應該進入Broadcom(BCM)外殼程式，並驗證BCM是否獲取正確的MAC地址資訊：

bcm-shell.0> l2 show

mac=00:50:56:95:bd:89 vlan=55 GPORT=0x30 modid=0 port=48/xe47

mac=00:50:56:95:90:8b vlan=54 GPORT=0x30 modid=0 port=48/xe47 Hit

輸出顯示，BCM已獲知MAC地址資訊；但是，MAC地址位於不同的VLAN中。這是預期結果，因為流量從具有不同封裝的VLAN（不同EPG）的主機傳入。

進入ELTMC以驗證BCM外殼中針對兩個封裝的VLAN顯示的HW_VlanID:

module-1# show system internal eltmc info vlan brief

VLAN-Info

VlanId  HW_VlanId Type            Access_enc Access_enc Fabric_enc Fabric_enc BDVlan

Type                 Type

==================================================================================

13       15    BD_CTRL_VLAN    802.1q      4093     VXLAN  16777209       0

14       16         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15957970      14

15       17         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16613250      15

16       18         FD_VLAN    802.1q       301     VXLAN      8509      15

17       19         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16220082      17

18       46         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  14745592      18

19       50         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16646015      19

20       51         FD_VLAN    802.1q       502     VXLAN      8794      19

21       23         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16121792      21

22       24         FD_VLAN    802.1q       538     VXLAN      8830      21

23       25         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15826915      23

24       28         FD_VLAN    802.1q       537     VXLAN      8829      23

25       26         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16351138      25

26       29         FD_VLAN    802.1q       500     VXLAN      8792      25

27       27         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16678779      27

28       30         FD_VLAN    802.1q       534     VXLAN      8826      27

29       52         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15859681      29

31       47         FD_VLAN    802.1q       602     VXLAN      9194      18

32       31         FD_VLAN    802.1q       292     VXLAN      8500      55

33       20         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15761386      33

34       54         FD_VLAN    802.1q       299     VXLAN      8507      54

35       33         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16449431      35

38       55         FD_VLAN    802.1q       300     VXLAN      8508      54

39       53         FD_VLAN    802.1q       501     VXLAN      8793      29

在此ELTMC輸出中，您可以看到每個條目的HW_VlanId對映到流量進入交換機時標籤的Access_enc（檢查VMware埠組以驗證其是否已虛擬化），並且VlanId是MAC地址表中顯示的IP VLAN。在此案例中，這是橋接連線，因為BD VLAN相同（兩者均在VLAN 54上）。 此圖顯示BCM到NorthStar的互動：

NorthStar調整封包並使用目的地IP位址的HW_VlanId重新寫入輸出訊框。如此一來，BCM在該VLAN中有一個本機命中，並將訊框透過連線埠1/48傳送。

兩個BD/兩個EPG，每個EPG一個端點位於同一枝葉（路由資料包）

本節介紹如何驗證使用不同BD的不同EPG中的兩個終端的硬體程式設計和資料包流。流量流向相同的枝葉交換機，但必須對其進行路由。這也稱為PL到PL路由數據。

您首先應該驗證的是，葉交換機上的源IP地址和目的IP地址的MAC地址資訊是否已在預期介面上獲取(本例中為1/48)。 以下是此範例中使用的MAC和IP位址資訊：

- 源MAC地址：0050.5695.908b

- 源IP地址：192.168.1.50

- 預設閘道:192.168.1.1

- 目的MAC地址: 0050.5695.bd89

- 目的IP地址: 192.168.3.51

- 預設閘道:192.168.3.1

雖然可以檢視MAC地址表以驗證L2資訊，但終端管理器(EPM)是第3層路由流量的解決方案中重要的一部分。 EPM是跟蹤特定裝置上所有端點的進程。

驗證EPM是否知道第一台枝葉交換機(Leaf1)上的兩個端點：

leaf1# show endpoint ip 192.168.1.50

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/       Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain      VLAN            IP Address        IP Info

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

56                      vlan-299    0050.5695.908b L                     eth1/48

Joey-Tenant:Joey-Internal        vlan-299      192.168.1.50 L

來源IP位址是在Ethernet 1/48上得知的，而且它是此交換器的本機地址。

leaf1# show endpoint ip 192.168.3.51

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/       Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain      VLAN            IP Address        IP Info

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

44                      vlan-291    0050.5695.bd89 L                     eth1/48

Joey-Tenant:Joey-Internal        vlan-291      192.168.3.51 L

如圖所示，目的IP地址是在Ethernet 1/48上獲知的，並且是此交換機的本地地址。

若要取得有關這些端點的更多詳細資訊，請連線卡(LC):

leaf1# vsh_lc

module-1# show system internal epmc endpoint ip 192.168.1.50

MAC : 0050.5695.908b ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 192.168.1.50 ::: IP# 0 flags :

Vlan id : 56 ::: Vlan vnid : 8507 ::: BD vnid : 15990734

VRF vnid : 2523136 ::: phy if : 0x1a02f000 ::: tunnel if : 0

Interface : Ethernet1/48

VTEP tunnel if : N/A ::: Flags : 0x80004c04

Ref count : 5 ::: sclass : 0x2ab5

Timestamp : 02/01/1970 00:43:53.129731

last mv timestamp 12/31/1969 19:00:00.000000 ::: ep move count : 0

previous if : 0 ::: loop detection count : 0

EP Flags : local,IP,MAC,class-set,timer,

Aging:Timer-type : Host-tracker timeout ::: Timeout-left : 423 ::: Hit-bit :

Yes ::: Timer-reset count : 406

PD handles:

Bcm l2 hit-bit : Yes

[L2]: Asic : NS ::: ADJ : 0x14 ::: LST SA : 0x83a ::: LST DA : 0x83a :::

GST ING : 0xedb ::: BCM : Yes

[L3-0]: Asic : NS ::: ADJ : 0x14 ::: LST SA : 0xe56 ::: LST DA : 0xe56 :::

GST ING : 0x12ae ::: BCM : Yes

::::

請注意VRF vnid和BD vnid值。

module-1# show system internal epmc endpoint ip 192.168.3.51

MAC : 0050.5695.bd89 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 192.168.3.51 ::: IP# 0 flags :

Vlan id : 44 ::: Vlan vnid : 8499 ::: BD vnid : 15761386

VRF vnid : 2523136 ::: phy if : 0x1a02f000 ::: tunnel if : 0

Interface : Ethernet1/48

VTEP tunnel if : N/A ::: Flags : 0x80004c04

Ref count : 5 ::: sclass : 0x8004

Timestamp : 02/01/1970 00:43:53.130524

last mv timestamp 12/31/1969 19:00:00.000000 ::: ep move count : 0

previous if : 0 ::: loop detection count : 0

EP Flags : local,IP,MAC,class-set,timer,

Aging:Timer-type : Host-tracker timeout ::: Timeout-left : 532 ::: Hit-bit :

Yes ::: Timer-reset count : 1

PD handles:

Bcm l2 hit-bit : Yes

[L2]: Asic : NS ::: ADJ : 0x15 ::: LST SA : 0x28e ::: LST DA : 0x28e :::

GST ING : 0xd33 ::: BCM : Yes

[L3-0]: Asic : NS ::: ADJ : 0x15 ::: LST SA : 0x497b ::: LST DA : 0x497b :::

GST ING : 0x1e98 ::: BCM : Yes

::::

此輸出中的VRF vnid值相同，因為兩個路由都是路由表（相同上下文）中相同虛擬路由和轉發(VRF)的一部分。 BD vnid值不同，因為兩個端點位於不同的BD中。

正如您檢視NorthStar表以驗證L2級別的MAC地址的硬體程式設計一樣，您也可以驗證L3表：

module-1# show platform internal ns forwarding lst-l3

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

2881 0 268000 192.168.1.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3003 0 208001 80.80.80.10       1  0 00/14 800d A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

3051 0 208001 30.30.30.30       1  0 00/14 c009 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

3328 0 268000 192.168.2.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3670 0 268000 192.168.1.50      1  0 00/09 2ab5 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

3721 0 2b8001 50.50.50.1        1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3903 0 268000 192.168.3.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

18811 0 268000 192.168.3.51     1  0 00/09 8004 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

此圖說明通過ASIC的流程：