目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案介紹如何在Nexus 9000和整合運算系統(UCS)伺服器之間形成連結彙總控制通訊協定(LACP)連線埠通道。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行6.1(2)I(3)3a版的Nexus 9300

- UCS C240 M3系列伺服器(執行思科整合式管理控制器(CIMC)版本2.0(3f))

- Cisco虛擬介面卡(VIC)版本1225

- Red Hat Enterprise Linux版本7.0

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

Nexus 9000無法與UCS伺服器形成LACP埠通道。如果埠通道上未配置lacp suspend-individual，則它進入I狀態。如果未配置，則由於沒有LACP資料單元(LACPDU)而暫停埠。

Nexus 9000上的LACPDU介面計數器顯示傳輸(Tx)計數器遞增，但接收(Rx)計數器不遞增。

以下是在Nexus 9000上配置接入埠並禁用LACP suspend-individual的方法：

interface port-channel1019

switchport access vlan 4

no lacp suspend-individual

interface Ethernet1/19

description csm-b-ceph-001

switchport access vlan 4

spanning-tree port type edge

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree guard root

channel-group 1019 mode active

這還可以配置為中繼邊緣埠；不過，情況並無不同：

Nexus9396X-2# show port-c sum

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1019 Po1019(SD) Eth LACP Eth1/19(I) ----> Indicates No PDUs are being received

如果已啟用LACP suspend-individual（預設情況下啟用），則此狀態可以掛起。 但是，原因應與它沒有從對等裝置接收協定資料單元(PDU)的原因相同。

Nexus9396X-2# show lacp interface e1/19

Interface Ethernet1/19 is individual

Channel group is 1019 port channel is Po1019

PDUs sent: 63

PDUs rcvd: 0 ----> Indicates No PDUs are being received from UCS server.

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since Thu Jan 1 00:00:00 1970

Local Port: Eth1/19 MAC Address= 7c-69-f6-10-59-d7

System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x8000,0x113

Operational key=33787

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=125

Actor Oper State=125

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0, Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=0

Partner Oper State=0

Aggregate or Individual(True=1)= 1

Ethanalyzer也不捕獲來自對等裝置的PDU。但是，從伺服器獲取的tcpdump指示它傳送和接收PDU。

解決方案

實驗設定顯示，在Nexus 9000上捕獲LACPDU時，發現它會傳送帶有以下dot1q報頭的LACPDU:

但是，VLAN ID設定為0。現在，當您檢視虛擬網路介面卡(vNIC)的配置時，會看到預設情況下將VLAN設定為None，並將VLAN模式設定為access。現在，即使在此模式下，它也會傳送帶有dot1q報頭的LACPDU。但是，Nexus 9000無法識別VLAN 0，因此此資料包被丟棄。此行為記錄在UCS C系列機架式伺服器VIC連線選項中。

為此，您必須將VLAN模式配置為Trunk，並將預設VLAN配置為該埠允許的VLAN。要更改此設定，請登入到伺服器的CIMC IP地址。

1. 按一下左窗格中的Server頁籤，然後按一下Inventory。

2. 按一下右窗格中的Cisco VIC adapters，然後按一下vNICs。

3. 選擇介面，然後按一下Properties。您應該能夠在此處進行更改：

4. 更改完成後，Save更改。您必須重置伺服器才能使更改生效。重置後，埠通道應能正確形成。

在較新版本的Nexus 9000、6.1(2)I(3)4和7.0(3)I1(1)和更新版本中，它會忽略dot1q標頭且封包會到達Supervisor(SUP)。 此行為已記錄在Cisco錯誤ID CSCur6968中。

因此較新版本中不應遇到此問題。