目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

適用的硬體和軟體

軟體維護版本結束日期

可用的客戶操作

不可用的客戶操作

最後支援日期日期

可用的客戶操作

不可用的客戶操作

建議的操作

相關資訊

簡介

本文檔詳細介紹在Nexus 7000和7700系列交換機上運行的NX-OS 6.2(x)次要版本的NX-OS軟體的軟體維護結束和支援截止日期。本文檔還介紹了對於使用運行NX-OS 6.2(x)次版NX-OS軟體的Nexus 7000或7700系列交換機的客戶建議的操作。

要瞭解的重要里程碑如下所示：

- 軟體維護版本結束日期:2020年9月15日

- 最後支援日期：2024年9月30日

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於運行NX-OS 6.2(x)次要版本NX-OS軟體的本文檔的適用硬體和軟體部分中列出的Cisco Nexus 7000和7700系列交換機。

背景資訊

Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2的銷售終止和壽命終止公告發佈於2019年3月18日，其中介紹了NX-OS軟體生命週期中NX-OS 6.2(x)次要版本的銷售終止和壽命終止階段的關鍵日期。在該公告中，將宣佈兩個重要里程碑的日期：

- 軟體維護版本結束日期:2020年9月15日

- 最後支援日期：2024年9月30日

本檔案將介紹有關這兩個里程碑的詳細資訊，包括客戶對執行NX-OS 6.2(x)次要版本NX-OS軟體的Nexus 7000或7700系列交換器可以期待和不可以期待的資訊。

適用的硬體和軟體

本檔案適用於以下硬體：

- Nexus 7000系列交換器

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus 7700系列交換器

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

如果運行以下NX-OS軟體版本，則以上硬體適用：

- NX-OS軟體版本6.2(2)

- NX-OS軟體版本6.2(2a)

- NX-OS軟體版本6.2(6)

- NX-OS軟體版本6.2(6b)

- NX-OS軟體版本6.2(8)

- NX-OS軟體版本6.2(8a)

- NX-OS軟體版本6.2(8b)

- NX-OS軟體版本6.2(10)

- NX-OS軟體版本6.2(12)

- NX-OS軟體版本6.2(14)

- NX-OS軟體版本6.2(16)

- NX-OS軟體版本6.2(18)

- NX-OS軟體版本6.2(20)

- NX-OS軟體版本6.2(20a)

- NX-OS軟體版本6.2(22)

- NX-OS軟體版本6.2(24)

- NX-OS軟體版本6.2(24a)

軟體維護版本結束日期

軟體維護結束日期(2020年9月15日)是思科可能發佈任何最終軟體維護版本或錯誤修復的最後日期。在此日期之後，思科將不再開發、維修、維護或測試產品軟體。此外，在軟體維護結束日期之後，將不會發佈其他軟體維護版本來修復安全公告或發現的漏洞。

可用的客戶操作

在軟體維護結束日期之後，客戶將能夠執行如下所示的操作：

- 在運行NX-OS 6.2(x)次要版本NX-OS軟體時，開啟思科TAC支援案例並接收對連線到有效支援合約的Nexus 7000或7700系列交換機的支援。

- 從思科軟體下載網站下載適用於Nexus 7000或7700系列交換機的NX-OS軟體版本。

不可用的客戶操作

在軟體維護版本結束日期之後，客戶將無法執行如下所示的操作：

- 客戶將無法獲得最新維護版本NX-OS 6.2(x)次要版本(即NX-OS軟體版本6.2(24a))中未明確包括的新功能、錯誤修復或漏洞補丁。

最後支援日期日期

最後支援日期(2024年9月30日)是指收到產品適用的、根據有效服務合約或保修條款和條件授權的服務和支援的最後日期。在此日期之後，該產品的所有支援服務都將不可用，該產品將過時。

可用的客戶操作

在最後支援日期之後，客戶將能夠執行如下所示的操作：

- 從思科軟體下載網站下載適用於Nexus 7000或7700系列交換機的NX-OS軟體版本。

不可用的客戶操作

除了本文檔軟體維護版本結束日期部分中列出的不可用客戶操作之外，客戶還將無法在支援日期的最後一天之後執行此處顯示的操作：

- 客戶在運行NX-OS 6.2(x)次要版本的NX-OS軟體時，將無法使用Cisco TAC開啟支援案例並獲得Nexus 7000或7700系列交換機的支援，即使該交換機連線到有效的活動支援合約。

建議的操作

思科建議使用運行NX-OS 6.2(x)次要版本NX-OS軟體的Nexus 7000或7700系列交換機的客戶考慮升級到當前推薦的Cisco Nexus 7000和7700系列交換機的Cisco NX-OS軟體版本，該版本受軟體維護版本結束和支援日期的影響。當前推薦的Cisco Nexus 7000和7700系列交換機的Cisco NX-OS軟體版本記錄在推薦的Cisco Nexus 7000系列交換機的Cisco NX-OS版本文檔中。

客戶可在Cisco Nexus 7000和7700系列交換機發行說明文檔中列出的發行說明中找到NX-OS軟體升級說明和支援的升級路徑。在每個單獨的版本說明中，客戶可以找到支援的非ISSU（服務中軟體升級）和ISSU到目標NX-OS軟體版本的升級路徑。

發行說明清單如下：

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本說明，版本8.4

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本說明，版本8.3

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS發行說明，版本8.x

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本說明，版本7.3

相關資訊

- 思科產品壽命終止政策

- Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2銷售終止和生命週期終止公告

- 思科安全漏洞策略

- 《 Cisco Nexus 7000系列交換機發佈說明》

- 推薦用於Cisco Nexus 7000系列交換機的Cisco NX-OS版本