目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

實驗室測試

相關資訊

簡介

本檔案將說明硬體ip glean throttle功能如何運作，並舉例說明此功能的用意。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Nexus 7000系列交換機配置的基本知識。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Nexus 7000（6.2.x及更高版本）

- F2e系列線路卡

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

線上卡中轉發傳入IP資料包時，如果未解析下一跳的地址解析協定(ARP)請求，線卡會將資料包轉發到Supervisor以生成ARP請求。一旦ARP請求響應管理引擎，它將解析下一跳的MAC地址並對硬體程式設計。

如果Supervisor無法解析ARP條目，則線路卡會將目的地為該地址的所有資料包傳送到Supervisor。Supervisor會無限期生成ARP請求，直到ARP條目被解析。為了防止管理引擎的處理器(CPU)遇到過多的流量，放置了一個稱為glean的硬體速率限制器。

可能出現的問題是由於維護或硬體問題，單個目標IP從網路中丟棄，突然所有發往它的流量都會傳送到CPU。  由於設定了速率限制器，CPU不會變高，但此單一目標IP會佔用整個速率限制器，並且不會授予其他合法IP對CPU的訪問許可權。在此案例中，hardware ip glean throttle已建立。

使用硬件ip清除節流配置，每個未知目的地IP的路由流量會達到CPU的post硬體速率限制器(HWRL)操作，以進行ARP解析。無法到達目標將導致在硬體中建立/32丟棄鄰接關係。這可以防止將傳送到同一下一跳IP地址的其他資料包轉發到Supervisor。新增此丟棄鄰接時，後續資料包將被丟棄，但管理引擎將繼續生成ARP請求，直到下一跳得到解決。丟棄鄰接關係安裝的時間較短，可以配置。計時器到期後，將再次向CPU傳送一個資料包，然後重複該過程。預設情況下，以此方式安裝的條目數限製為1000，但可以配置為所需的條目數。這是為了限制對路由資訊庫(RIB)表大小的影響。

實驗室測試

在這種情況下，您有一個伺服器172.28.191.200，它由於硬體故障而關閉，並且當前無法服務流量。

附註：沒有主機的ARP條目，也沒有建立鄰接關係。

N7K# show ip route vrf VRF_ABC 172.28.191.200

IP Route Table for VRF "VRF_ABC"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.28.191.192/28, ubest/mbest: 1/0, attached   >>> There is no /32 entry

*via 172.28.191.195, Vlan1601, [0/0], 02:01:17, direct

流量將傳送到Supervisor以產生ARP請求：

N7K# show system internal forwarding vrf VRF_ABC ipv4 route 172.28.191.200 detail

slot  1

=======

RPF Flags legend:

S - Directly attached route (S_Star)

V - RPF valid

M - SMAC IP check enabled

G - SGT valid

E - RPF External table valid

172.28.191.192/28  ,  sup-eth2

Dev: 0 , Idx: 0x65fb  , Prio: 0x8487  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x5a   , LIFB: 0   , LIF: sup-eth2    (0x1fe1  ), DI: 0xc01

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.192/28  ,  sup-eth2

Dev: 1 , Idx: 0x65fb  , Prio: 0x8487  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x5a   , LIFB: 0   , LIF: sup-eth2    (0x1fe1  ), DI: 0xc01

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.192/28  ,  sup-eth2

Dev: 2 , Idx: 0x65fb  , Prio: 0x8487  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x5a   , LIFB: 0   , LIF: sup-eth2    (0x1fe1  ), DI: 0xc01

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.192/28  ,  sup-eth2

Dev: 5 , Idx: 0x65f1  , Prio: 0x84f2  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x5a   , LIFB: 0   , LIF: sup-eth2    (0x1fe1  ), DI: 0xc01

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

特定模組的收集速率限制器將流量限製為每模組每秒100個資料包。您可以看到某些封包遭捨棄。

N7K# show hardware rate-limiter

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

rl-1: STP and Fabricpath-ISIS

rl-2: L3-ISIS and OTV-ISIS

rl-3: UDLD, LACP, CDP and LLDP

rl-4: Q-in-Q and ARP request

rl-5: IGMP, NTP, DHCP-Snoop, Port-Security, Mgmt and Copy traffic

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100            3326            3190              6516

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000            1877               0              1877

receive                30000             318               0               318

當配置hardware ip glean throttle命令時：

N7K(config)#hardware ip glean throttle

鄰接關係安裝在RIB中：

N7K# show ip route 172.28.191.200 vrf VRF-ABC

IP Route Table for VRF "VRF-ABC"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.28.191.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.28.191.200, Vlan1601, [250/0], 00:01:37, am

當您檢視硬體程式設計時，會安裝丟棄索引：

N7K# show system internal forwarding vrf VRF_ABC ipv4 route 172.28.191.200 detail

slot  1

=======

RPF Flags legend:

S - Directly attached route (S_Star)

V - RPF valid

M - SMAC IP check enabled

G - SGT valid

E - RPF External table valid

172.28.191.200/32  ,  Drop

Dev: 0 , Idx: 0x1a5   , Prio: 0x8b61  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x8913 , LIFB: 0   , LIF: Drop        (0x0     ), DI: 0x0

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.200/32  ,  Drop

Dev: 1 , Idx: 0x1a5   , Prio: 0x8b61  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x8913 , LIFB: 0   , LIF: Drop       (0x0     ), DI: 0x0

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.200/32  ,  Drop

Dev: 2 , Idx: 0x1a5   , Prio: 0x8b61  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x8913 , LIFB: 0   , LIF: Drop        (0x0     ), DI: 0x0

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

172.28.191.200/32  ,  Drop

Dev: 5 , Idx: 0x1e1   , Prio: 0x88ee  , RPF Flags: VS    , DGT: 0 , VPN: 9

RPF_Intf_5:   Vlan1601    (0x19    )

AdjIdx: 0x8914 , LIFB: 0   , LIF: Drop        (0x0     ), DI: 0x0

DMAC: 0000.0000.0000 SMAC: 0000.0000.0000

現在您可以看到，硬體速率限制器看不到任何丟棄。

N7K# show hardware rate-limiter

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

rl-1: STP and Fabricpath-ISIS

rl-2: L3-ISIS and OTV-ISIS

rl-3: UDLD, LACP, CDP and LLDP

rl-4: Q-in-Q and ARP request

rl-5: IGMP, NTP, DHCP-Snoop, Port-Security, Mgmt and Copy traffic

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100            0            0               0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000            1877               0              1877

receive                30000             318               0               318

相關資訊

- 配置IP收集調節

- 技術支援與文件 - Cisco Systems