目錄

簡介

背景資訊

案例

相關思科錯誤ID

簡介

本檔案將討論常見的重疊傳輸虛擬化(OTV)案例(其中，站點VLAN未聯機，或者授權邊緣裝置(AED)未轉發一組VLAN)，以及進行此案例疑難排解的步驟。

背景資訊

本檔案假設單點傳播或多點傳送OTV使用多AED設定。

案例

AED對VLAN不處於活動狀態。

1. 輸入show otv命令並檢查錯誤。例如，「Site-ID mismatch」有問題。

2. 輸入show otv site命令並確認「System-ID」。
這是用來選擇AED，以便您知道每個VLAN應該處於活動狀態的專案。

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. 確認該站點中兩個OTV虛擬裝置環境(VDC)上的站點VLAN相同。
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

最佳實踐是每個站點使用不同的站點VLAN。

4. 驗證OTV VDC之間路徑中所有交換機的站點VLAN的生成樹協定(STP)狀態。它應在第2層(L2)埠上轉發到agg，並且agg的埠也應在VDC之間轉發。
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. 檢查事件歷史記錄，以驗證通過重疊和站點VLAN從本地站點上的其他AED傳入hello資料包，以及本地AED是否傳送兩個資料包。
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

附註：如果兩個站點上的站點VLAN相同，並且呼叫資料包從一個站點交換到另一個站點，則OTV會檢測不同的站點ID並禁用VLAN以關閉一個站點。完成此步驟是為了避免L2環路。輸入show otv output命令進行驗證。出現這種情況時，應顯示「Site-ID mismatch」。您可以更改站點VLAN或在站點VLAN之前停止環路，以便糾正問題。然後可以啟動AED。

6. 檢查統計資訊以驗證是否在計數器中接收到hello消息。
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. 檢查序號以確保正確分配它們：
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

注意:檢視序號時，請記住思科錯誤ID CSCur30401!

相關思科錯誤ID

- 思科錯誤ID CSCum54509 — 版本6.2(6)，由於目的地為0100.0cdf.dfdf的F系列線路卡資料包沒有泛洪到橋接域(BD)，因此站點鄰接停滯在部分狀態

- 思科錯誤ID CSCur30401 — 所有交換器的「show otv site detail」中的序號為0