目錄

簡介

拓撲

確定入口轉發引擎

配置觸發器

開始捕獲

解釋結果

其他驗證

簡介

本文檔介紹在Cisco Nexus 7000(N7K)M系列模組上執行ELAM的步驟，說明最相關的輸出，並說明如何解釋結果。

提示：有關ELAM的概述，請參閱ELAM概述文檔。

拓撲

在本範例中，VLAN 2500(10.0.5.101)上連線埠Eth4/1上的主機向VLAN 55(10.0.3.101)上連線埠Eth3/5上的主機傳送網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)請求。ELAM是用來擷取從10.0.5.101到10.0.3.101。請記住AM允許您捕獲單個幀。

要在N7K上執行ELAM，必須首先連線到相應的模組（這需要網路管理員許可權）：

N7K# attach module 4

Attaching to module 4 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-4#

確定入口轉發引擎

預期流量會進入連線埠Eth4/1上的交換器。檢查系統中的模組時，會看到Module 4是M系列模組。請務必記住，N7K是全分佈的，並且由模組（而不是管理引擎）為資料平面流量做出轉發決策。

N7K# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

3    32     10 Gbps Ethernet Module             N7K-M132XP-12      ok

4    48     10/100/1000 Mbps Ethernet Module    N7K-M148GT-11      ok

5    0      Supervisor module-1X                N7K-SUP1           active *

6    0      Supervisor module-1X                N7K-SUP1           ha-standby

對於M系列模組，請使用內部代號Eureka在第2層(L2)轉發引擎(FE)上執行ELAM。請注意，L2 FE資料匯流排(DBUS)包含L2和第3層(L3)查詢之前的原始報頭資訊，而結果匯流排(RBUS)包含L3和L2查詢之後的結果。L3查詢由內部代號Lamira的L3/第4層(L4)FE執行，該流程與運行Supervisor Engine 2T的Cisco Catalyst 6500系列交換機平台所使用的流程相同。

N7K M系列模組可以為每個模組使用多個FE，因此必須確定埠Eth4/1上用於FE的Eureka ASIC。輸入以下命令可驗證這一點：

module-4# show hardware internal dev-port-map

(some output omitted)

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:         48 port 1G

>Front Panel ports:48

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Eureka                 DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  1

+--------------------------------------------------------------+

+-----------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++--------+

+--------------------------------------------------------------+

FP port|PHYS |SECUR |MAC_0 |RWR_0 |L2LKP |L3LKP |QUEUE |SWICHF

1     0      0      0      0      0      0      0      0

2     0      0      0      0     0      0      0      0

在輸出中，您可以看到連線埠Eth4/1位於Eureka(L2LKP)例項0上。

附註：對於M系列模組，ELAM語法使用基於1的值，因此配置ELAM時,例項0將成為例項1。F系列模組則不是這種情況。

module-4# elam asic eureka instance 1

module-4(eureka-elam)#

配置觸發器

Eureka ASIC支援IPv4、IPv6和其他版本的ELAM觸發器。ELAM觸發器必須與幀型別對齊。如果該幀是IPv4幀，則觸發器也必須是IPv4。IPv4幀不會通過其他觸發器被捕獲。同樣的邏輯也適用於IPv6。

在Nexus作業系統(NX-OS)中，您可以使用問號字元分離ELAM觸發器：

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if ?

(some output omitted)

destination-flood         Destination Flood

destination-index         Destination Index

destination-ipv4-address  Destination IP Address

destination-mac-address   Destination MAC Address

ip-tos                    IP TOS

ip-total-len              IP Total Length

ip-ttl                    IP TTL

source-mac-address        Source MAC Address

vlan-id                   Vlan ID Number

在本示例中，根據源和目標IPv4地址捕獲幀，因此僅指定這些值。

Eureka要求為DBUS和RBUS設定觸發器。RBUS資料可以駐留在兩個不同的封包緩衝區(PB)中。確定正確的PB例項取決於準確的模組型別和輸入埠。通常，建議您配置PB1，如果RBUS未觸發，則使用PB2重複配置。

以下是DBUS觸發器：

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address

10.0.5.101 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate

以下是RBUS觸發器：

module-4(eureka-elam)# trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1

附註：要使RBUS在cap2位上正確觸發，需要在DBUS觸發器末尾使用rbi-correlate關鍵字。

開始捕獲

選擇輸入FE並配置觸發器後，即可開始捕獲：

module-4(eureka-elam)# start

若要檢查ELAM的狀態，請輸入status命令：

module-4(eureka-elam)# status

Instance: 1

EU-DBUS: Armed

trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101

destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate

EU-RBUS: Armed

trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1

LM-DBUS: Dis-Armed

No configuration

LM-RBUS: Dis-Armed

No configuration

FE收到與觸發器匹配的幀後，ELAM狀態顯示為Triggered:

module-4(eureka-elam)# status

Instance: 1

EU-DBUS: Triggered

trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101

destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate

EU-RBUS: Triggered

trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1

LM-DBUS: Dis-Armed

No configuration

LM-RBUS: Dis-Armed

No configuration

解釋結果

若要顯示ELAM結果，請輸入show dbus 和show rbus命令。如果與相同觸發器匹配的流量較大，DBUS和RBUS可能會在不同幀上觸發。因此，必須檢查DBUS和RBUS資料上的內部序列號，以確保它們匹配：

module-4(eureka-elam)# show dbus | i seq

seq = 0x05

module-4(eureka-elam)# show rbus | i seq

seq = 0x05

以下是ELAM資料中與本示例最相關的摘錄（省略某些輸出）：

module-4(eureka-elam)# show dbus

seq = 0x05

vlan = 2500

source_index = 0x00a21

l3_protocol = 0x0   (0:IPv4, 6:IPv6)

l3_protocol_type = 0x01, (1:ICMP, 2:IGMP, 4:IP, 6:TCP, 17:UDP)

dmac = 00.00.0c.07.ac.65

smac = d0.d0.fd.b7.3d.c2

ip_ttl = 0xff

ip_source = 010.000.005.101

ip_destination = 010.000.003.101

module-4(eureka-elam)# show rbus

seq = 0x05

flood = 0x0

dest_index = 0x009ed

vlan = 55

ttl = 0xfe

data(rit/dmac/recir) = 00.05.73.a9.55.41

data(rit/smac/recir) = 84.78.ac.0e.47.41

透過DBUS資料，您可以驗證在VLAN 2500上收到該訊框的來源MAC位址為d0d0.fdb7.3dc2，目的地MAC位址為000.0c07.ac65。您還可以看到這是一個來源為10.0.5.101且目的地為 10.0.3.101的IPv4訊框。

提示：此輸出中未包含幾個其他有用欄位，例如服務型別(TOS)值、IP標誌、IP長度和L2幀長度。

若要驗證接收幀的埠，請輸入SRC_INDEX命令(源本地目標邏輯(LTL))。輸入此命令可將LTL對映到N7K的埠或埠組：

N7K# show system internal pixm info ltl 0xa21

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth4/1

FLOOD_W_FPOE   0x8014

輸出顯示，0xa21的SRC_INDEX對映到埠Eth4/1。這確認在埠Eth4/1上接收到幀。

使用RBUS數據，您可以驗證是否已將該幀路由到VLAN 55，以及TTL是否從DBUS資料中的0xff減為RBUS資料中的0xfe。您可以看到源和目標MAC地址分別重寫為8478.ac0e.4741和005.73a9.5541。此外，您還可以從DEST_INDEX（目的地LTL）確認輸出連線埠：

N7K# show system internal pixm info ltl 0x9ed

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/5

FLOOD_W_FPOE   0x8017

FLOOD_W_FPOE   0x8016

輸出顯示，0x9ed 的DEST_INDEX對映到埠Eth3/5。這確認幀是從埠Eth3/5傳送的。

其他驗證

要驗證交換機如何分配LTL池，請輸入show system internal pixm info ltl-region命令。此命令的輸出對於瞭解LTL不與物理埠匹配時的用途很有用。Drop LTL就是一個很好的例子：

N7K# show system internal pixm info ltl 0x11a0

0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info ltl-region

LTL POOL TYPE                          SIZE        RANGE

=====================================================================

DCE/FC Pool                            1024       0x0000 to 0x03ff

SUP Inband LTL                           32       0x0400 to 0x041f

MD Flood LTL                              1       0x0420

Central R/W                               1       0x0421

UCAST Pool                             1536       0x0422 to 0x0a21

PC Pool                                1720       0x0a22 to 0x10d9

LC CPU Pool                              32       0x1152 to 0x1171

EARL Pool                                72       0x10da to 0x1121

SPAN Pool                                48       0x1122 to 0x1151

UCAST VDC Use Pool                       16       0x1172 to 0x1181

UCAST Generic Pool                       30       0x1182 to 0x119f

LISP Pool                                 4       0x1198 to 0x119b

Invalid SI                                1       0x119c to 0x119c

ESPAN SI                                  1       0x119d to 0x119d

Recirc SI                                 1       0x119e to 0x119e

Drop DI                                   2       0x119f to 0x11a0

UCAST (L3_SVI_SI) Region                 31       0x11a1 to 0x11bf

UCAST (Fex/GPC/SVI-ES)       3648       0x11c0 to 0x1fff

UCAST Reserved for Future Use Region   2048       0x2000 to 0x27ff

======================> UCAST MCAST BOUNDARY <======================

VDC OMF Pool                             32       0x2800 to 0x281f