目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

主機未登入交換矩陣，並且Ethanalyzer未顯示來自主機的VLAN請求

解決方案

未為FCoE配置QLOGIC介面卡

簡介

本檔案介紹如何為乙太網路光纖通道(FCoE)設定QLE8262聚合網路介面卡(CNA)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- FCoE

- 工作站以及如何通過控制檯訪問工作站

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

主機未登入交換矩陣，並且Ethanalyzer未顯示來自主機的VLAN請求

正確流程的示例：

2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive

2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation

2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

附註：此處的粗體行在主機中缺失，因此交換機的VLAN響應也不會發生。

解決方案

未為FCoE配置QLOGIC介面卡

QLogic QLE8262是一種CNA，具有獨立的乙太網和FCoE支援功能。要啟用FCoE支援，請進入BIOS配置實用程式。

在主機伺服器的加電自檢(POST)過程中按CTRL+Q，您將看到如下圖所示的螢幕。

附註：確保型別FCOE已配置，如以下示例所示。

如果未配置FCoE，則它在Type列下顯示為None，如本例所示。

若要移動到此欄位，請使用箭頭鍵，然後按一下Enter鍵，可將此欄位從None更改為FCoE。