目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

本檔案將說明為多個vPC對交換器使用相同的虛擬連線埠通道(vPC)網域識別器時遇到的問題。當這些vPC域連線到雙面vPC埠通道時，這種情況會導致問題。

問題

vPC域ID在連續的第2層網路中應唯一。對多台vPC交換機對使用同一vPC域ID時出現問題。

需要唯一的vPC域ID，因為域ID用於為許多進程(如鏈路聚合控制協定(LACP))生成系統ID。 有關詳細資訊，請參閱Cisco Nexus 7000系列NX-OS介面配置指南5.x版的配置vPC部分。

vPC對等裝置使用您配置的vPC域ID來自動分配唯一的vPC系統MAC地址。每個vPC域都有唯一的MAC地址，該地址用作特定vPC相關操作的唯一識別符號。但是，裝置僅將vPC系統MAC地址用於鏈路範圍操作，例如LACP。因此，思科建議您使用唯一域ID建立連續第2層網路中的每個vPC域。

解決方案

更改vPC域ID的最佳方式是在兩個vPC對等體上配置新的vpc domain <id> 命令。此解決方案優於刪除整個vPC配置並將其重新應用到新的vPC域ID。

如果應用新的vPC domain命令，則不會刪除當前的vPC配置（對等鏈路、保持連線、vPC埠通道配置）。 但是，此更改確實會導致vPC介面翻動。交換機顯示有關已交換的vPC埠通道的警告消息。

以下是範例：

bdc-n5548-3# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:03 2012

>version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 1

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bdc-n5548-3(config)# vpc domain 10     <<<<<<Changing VPC domain here>>>>>>>>>>

Changing domain id will flap peer-link and vPCs. Continue (yes/no)? [no] yes

Note:

--------:: Re-init of peer-link and vPCs started  ::--------

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-120 Off-line

(Serial Number FOX1409A8Y4)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-130 Off-line

Serial Number SSI15430A3E)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 120 is offline

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 130 is offline

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:15 2012

version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 10

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)#

更改域ID後，即可配置雙面vPC。