目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

根據6.0(2)A6(1)的版本說明，N3K-C3548P-10GX在6.0(2)A6(1)以下不受支援。 目前，CCO的軟體下載部分沒有說明3548和3548X之間的PID。由於使用者錯誤或其他原因，一律會出現映像降級的可能性。

6.0(2)A6(3)中增加了相容硬體(3548X/3524X)的健全性檢查，可防止意外降級到不支援的版本(6.0(2)A6(1)之前)

問題

若在3548X或3524X上執行的軟體低於6.0(2)A6(3)並執行降級，  重新載入機箱時，您將看到以下錯誤

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

重新載入後，交換器可能會落入無限堆疊追蹤中。

使用Ctrl - ]的標準中斷程式不起作用。Ctrl - c工作正常，但載入無效的kickstart映像並進入引導提示符。

解決方案

為了從這種情形中恢復，請重新載入交換機並使用按鍵序列Ctrl - L中斷bios。此時，您應該會看到載入器提示。啟動並載入相容的kickstart/system映像。