目錄

簡介

概觀

必要條件

需求

採用元件

驗證

注意事項

簡介

本文描述如何使用show policy-map interface control-plane命令驗證Nexus 35XX交換機上的控制平面策略丟棄。

概觀

與其他Cisco Nexus裝置相比，基於Nexus 3500的交換機具有不同的計數器和格式來顯示控制平面策略(CoPP)丟棄。根據硬體匹配和軟體匹配資料包指定統計資訊。HW Matched(Hardware Matched)表示控制平面認可的資料包，SW Matched(Software Matched)資料包表示控制平面處理的資料包。HW Matched Packets和SW Marched Packets之間的區別將是控制平面策略丟棄的資料包。

監控CoPP的命令是show policy-map interface control-plane。

目的:

顯示屬於已應用CoPP策略的所有類的資料包級別統計資訊。

必要條件

本檔案假設您瞭解CoPP概念和功能。

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

Nexus 3548,NXOS® 6.0(2)A1(1)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

驗證

此範例顯示如何在基於Nexus 35xx的交換器上監控CoPP。

在此特定範例中，從連線的主機向Nexus 3548傳送了5個ping封包。在5個封包中，有1個封包遭捨棄。

Host# ping 10.10.30.1

PING 10.10.30.1 (10.10.30.1): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.804 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.471 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.162 ms

Request 3 timed out

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.148 ms

--- 10.10.30.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 1.471/1.896/2.162 ms

Nexus 3548上的策略對映輸出顯示5個硬體匹配資料包和4個軟體匹配資料包。HW Matched Packets和SW Matched Packets之間的區別在於CoPP丟棄資料包。在此案例中，1個封包遭捨棄，這我們可以視為一個ping封包捨棄。

N3K-3548(config-pmap-c)# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy

class-map copp-s-ping (match-any)

match access-group name copp-system-acl-ping

police pps 2 , bc 0 packets

HW Matched Packets    5

SW Matched Packets   4

注意事項

本文檔僅適用於35XX交換機。其他Nexus 3K交換機具有特定丟棄計數器，該計數器對丟棄的資料包進行計數。