目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

MPLS L3VPN重述

含L3VPN(MPLS SR)的EVPN概觀

限制

網路圖表

組態

高級配置

驗證

相關資訊

簡介

本文說明如何在Nexus 3000產品上透過區段路由MPLS部署/設定第3層EVPN。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 邊界閘道通訊協定(BGP)

- L3VPN

- EVPN

- 分段路由

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 主乾硬體 — N9K-C92160YC-X，運行9.2(3)

- 枝葉硬體 — N3K-C31108PC-V，運行9.3(3)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

MPLS L3VPN重述

VPN是：

- 基於IP的網路，通過公共基礎設施提供專用網路服務。

- 允許通過Internet或其它公共或專用網路相互私下通訊的一組站點。

傳統VPN是通過配置到VPN中所有站點的全網狀隧道或永久虛擬電路(PVC)建立的。這種型別的VPN不易維護或擴展，因為新增新站點需要更改VPN中的每個邊緣裝置。

基於MPLS的VPN在第3層建立，並基於對等體模型。對等體模型使服務提供商和客戶能夠交換第3層路由資訊。服務提供商在客戶站點之間轉發資料，而無需客戶參與。

MPLS VPN比傳統VPN更易於管理和擴展。向MPLS VPN新增新站點時，僅需要更新向客戶站點提供服務的服務提供商的邊緣路由器。

以下是MPLS VPN的元件：

- 提供商(P)路由器 — 提供商網路核心的路由器。PE路由器運行MPLS交換，並且不會將VPN標籤附加到路由資料包。VPN標籤用於將資料包定向到正確的專用網路或客戶邊緣路由器。

- PE路由器 — 根據接收傳入資料包的介面或子介面將VPN標籤附加到這些資料包的路由器，同時附加MPLS核心標籤。PE路由器直接連線到CE路由器。

- 客戶(C)路由器 — 網際網路服務提供商(ISP)或企業網路中的路由器。

- 客戶邊緣(CE)路由器 — ISP網路上的邊緣路由器，連線到網路上的PE路由器。CE路由器必須與PE路由器介面。

含L3VPN(MPLS SR)的EVPN概觀

資料中心(DC)部署已採用VXLAN EVPN（或）MPLS EVPN，其優勢包括EVPN控制平面學習、多租戶、無縫移動性、冗餘和更輕鬆的POD新增。同樣，CORE是基於標籤分發協定(LDP)的MPLS L3VPN網路，或從傳統的基於MPLS L3VPN LDP的底層過渡到更複雜的解決方案，如分段路由(SR)。

分部路由以其優勢獲採納，例如：

- 整合IGP和MPLS控制平面

- 更簡單的流量工程方法

- 更輕鬆的配置

- SDN採用

EVPN(RFC 7432)是基於BGP MPLS的解決方案，已用於虛擬化資料中心網路中的下一代乙太網服務。它使用來自現有MPLS技術的多個構建塊，例如RD、RT和VRF。

NXOS 7.0(3)I6(1)版本中引入的L3 EVPN over SR使用帶MPLS封裝的EVPN第5類路由。它為演化的資料中心服務提供多租戶、可擴充性和高效能。

附註：在DC中，資料平面可以是VXLAN或MPLS。

傳統MPLS第3層VPN

使用SR的MPLS第3層VPN

主構建塊：RD、RT和VRF

主構建塊：RD、RT和VRF

用於傳輸的底層層：IGP、LDP和RSVP-TE

用於傳輸的底層層：IGP/BGP-LU和SR-TE

服務的覆蓋層：VPNv4和VPNv6

服務的覆蓋層：EVPN

限制

Nexus C31108PC-V不支援L2-EVPN，N9K Cloud-Scale由於規模方面的考慮而適用於任何SR部署。

網路圖表

組態

高級配置

1. 安裝功能

2. 配置IP地址 — Underlay

3. 配置IGP -OSPF

4. 設定MP-BGP

5. 配置VLAN和EVPN重疊

6. 在主機和枝葉之間配置e-BGP

驗證

相關資訊

- 多重通訊協定BGP MPLS VPN

- Cisco Nexus 9500、9300、9200、3200和3100平台交換機上的分段路由白皮書

- 在分段路由MPLS上配置第3層EVPN和第3層VPN