目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文描述Nexus 2248PQ交換矩陣擴展器(FEX)連線到僅安裝了40GB F3模組的Nexus 7000系列交換機時發生的問題。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Nexus 2000系列配置

- Cisco Nexus 7000系列配置

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

2248PQ上行鏈路埠採用四個四通道（4通道）小型封裝熱插拔(QSFP)埠的形式。  但是，這些埠的本機運行速度不是40GB;唯一支援的配置是在4x10GB模式下運行這些埠.

設定

F3模組上的40GB埠未顯示為支援FEX:

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

但是，這些埠可用於到2248PQ的FEX連線。首先，埠必須按邏輯劃分：

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

中斷後，我們看到中斷的10GB埠支援FEX:

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

然後，您可以使用40GB QSFP或TwinAx纜線將2248PQ連線到此連線埠；然後將四個已中斷連線埠設定為連線埠通道：

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

FEX已上線：

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Nexus 6000 40G QSFP埠的Nexus 2248PQ FEX連線問題

- 技術支援與文件 - Cisco Systems