目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹在意外刪除虛擬管理模組(VSM)且分散式虛擬交換機(DVS)繼續顯示在Cisco Nexus 1000VCenter中的解決方案。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

VSM在刪除DVS之前被意外刪除。刪除VSM之前，必須從vCenter中正常刪除DVS。

解決方案

使用此解決方案可解決此問題。

1. 部署臨時VSM。

2. 還原啟動組態（或至少還原之前的交換器名稱）。

3. 輸入vmware vc extension-key <extension-id> 命令使新的控制處理器(CP)連線到當前DVS。此命令中的extension- id應該與繫結到DVS的extension- id相同。您可以使用以下兩種方法之一查詢extension-id:

方法1

1. 在vCenter中，導航到網路檢視。

2. 在右窗格中，選擇DVS。

3. 按一下Summary頁籤。擴展鍵列在「註釋」(Annotations)下。

方法2

1. 要轉到vCenter的駭客，請瀏覽https://<VC_IP_ADDR>/mob。

2. 轉到rootFolder "group-d1"。

3. 從包含資料中心ID的「childEntity」中查詢資料中心。（按一下某個資料中心時，會找到與之關聯的名稱。）

4. 從資料中心轉到網路資料夾（例如「group-n6」）。

5. 從網路資料夾中選擇子實體（例如「group-n373」）。

6. 在childEntity中，按一下您的DVS（例如「dvs-7」）。 擴展金鑰列在DVS配置屬性下。

4. 輸入vmware vc extension-key <extension-id> 命令將extension-id分配給VSM。

5. 輸入show vmware vc extension-key命令以驗證CP上的新擴展金鑰。

6. 儲存並重新啟動VSM。

7. 使用以下步驟刪除使用MOB（註銷擴展API）的VC上存在的擴展金鑰：

1. 要轉至擴展管理器，請瀏覽到https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManager。

2. 按一下Unregister extension(https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManager&method=unregisterExtension)。

3. 輸入Cisco_Nexus_1000V_<Key for DVS to recover>(您的DVS擴展金鑰已連線到DVS)。

4. 按一下Invoke Method。

8. 重新註冊擴展金鑰。如果通過瀏覽器獲取XML檔案，請在下載XML檔案之前刷新瀏覽器。

9. 重新註冊擴展外掛。

10. 設定伺服器虛擬化交換機(SVS)連線屬性(例如；VC IP、埠、資料中心名稱)。

11. 連線到SVS連線。

12. 在VSM上的SVS上下文中，輸入no vmware dvs命令以優雅地刪除DVS。

13. 驗證是否已從vCenter中刪除DVS。

14. 刪除臨時VSM。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems