目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

風險

疑難排解

簡介

本文檔介紹將站點A接入點(AP)1移至建議的配置檔案（AB和CD）並將AP2移至臨時配置檔案的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 瞭解基本的Meraki軟體定義的廣域網(SDWAN)解決方案

- 瞭解Meraki控制面板中的基本配置檔案和設定

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

需要更改Meraki中的AP配置檔案。

解決方案

更改Meraki中的接入點配置檔案的步驟：

1. 登入到Meraki GUI

2. 導覽至Network > Site ID > Wireless > Radio Settings

3. 選擇除AP2(x2)以外的所有AP，然後依次選擇Edit Settings > Assign profile

4. 選擇Profile_18Mbps_40MHz，按一下next並儲存

5. 導覽至Network > Site ID > Wireless > Radio Settings

6. 為AP2選擇兩個無線電，然後選擇編輯設定> 分配配置檔案

7. 選擇Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161，按一下next並儲存

如圖所示：

風險

1. 更改涉及的風險：如果儀表板無法將AP分配給新配置檔案，則需要重新載入AP才能進行更改。

2. 未實施此更改的風險：該站點在特定檢查室中仍然面臨問題，因而難以看到患者。

3. 變更的影響：如果斷開WLAN連線，則工程師會與員工現場進行測試。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。