目錄

簡介

必要條件

需求

其他資訊

採用元件

案例

程式

驗證

簡介

本檔案介紹升級思科雲端服務平台(CSP)2100的程式。

作者：Adhaar Sood、Avinash Shukla、思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco CSP 2100。

請在升級之前參閱版本說明。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

請參閱此處的快速入門手冊，

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

其他資訊

- CSP-2100-X1是C220-M4S

- CSP-2100-X2是C240-M4S

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據,

- CSP 2100

- UCS C220 M4S系列伺服器 — 思科整合式管理控制器(CIMC)

- 用於對映虛擬介質的鍵盤影片滑鼠(KVM)

- CSP 2100軟體作為ISO映像，位於https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何變更或設定可能造成的影響。思科建議先備份組態，然後再繼續升級。

案例

在此案例中，我們將CSP 2100從版本2.2.4升級到2.2.5

程式

附註：請確保在升級期間，KVM控制檯運行的工作站與CSP-2100之間的網路連線不會發生抖動。

步驟1.使用CIMC KVM控制檯並通過運行「show version」命令檢查當前韌體。

步驟2.使用save config-file filename.sav"指令儲存組態（建議）。

步驟3.檢查config_backup.sav檔案是否已產生

步驟4.  從https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5下載CSP 2100的iso映像

步驟5.  開啟KVM並對映ISO映像。

步驟6. 重新啟動伺服器（冷重啟），然後按F6輸入「啟動選擇選單」並選擇「Cisco vKVM對映的vDVD1.22」

步驟7.ISO映像啟動後，選擇「安裝CSP-2100」。 儘管我們選擇「安裝CSP-2100」，但是這仍會執行升級。

步驟8.安裝過程開始，大約需要45-50分鐘才能完成，在此期間，安裝程式將運行升級前和升級後安裝指令碼，將CSP 2100升級到新的韌體版本。

步驟9.運行安裝後指令碼後，所有服務都將停止，伺服器將重新啟動：

驗證

啟動所有服務後，登入到使用者帳戶，並檢查運行版本以確認升級狀態。

*************升級完成!!CSP 2100啟動時為2.2.5版!!  ****************