目錄

簡介

必要條件

採用元件

設定

網路圖表

初步配置

配置服務

簡介

本文說明在CSP 2100上部署Nexus 1000v VSM要遵循的步驟。

必要條件

CSP2100配置並設定管理連線。

採用元件

執行2.1.0.6版的CSP2100

設定

網路圖表

以下文檔中使用了上述上行鏈路拓撲。這只是作為一種參考，用於瞭解如何建立上行鏈路並將其分配給您的服務。

上述PortChannel定義為中繼，並且允許用於與服務通訊的VLAN。

初步配置

- 在「儲存庫」中新增VSM映像

- 您可以通過「配置」（右上角）>「儲存庫」找到以下內容

- 通過「選擇」和「上傳」選擇檔案以新增到儲存庫

- 配置CSP的上行鏈路。Configuration > pNICs

- 從要繫結到PortChannel的可用上行鏈路清單中選擇介面

- 命名埠通道並新增一系列允許的VLAN

- 將Bond mode（繫結模式）設定為active/standy（活動/待定） — 選擇LACP模式（「off」基本上是「mode on」 — 無協定）

- 點選Submit建立Port-channel

- 「配置完成」退出配置提示。

您將發現列出了一個新的上行鏈路：

您可以使用埠通道或單一上行鏈路，具體取決於您的特定拓撲。

配置服務

- 轉至Configuration > Services，然後點選Create。

- 輸入服務的名稱

- 從群集中選擇一個節點以部署它

- 從儲存庫中選擇所需的影象

- 您需要按虛擬機器期望定義3個vNIC（管理、控制、資料包）

- 選擇VLAN id、VLAN型別「access」、標籤「false」、型號「e1000」

- 對於網路，請選擇「外部網路」並選擇您之前定義的埠通道（或任何所需的上行鏈路）

- 為其他兩個網絡卡重複

- 根據VSM的要求設定資源（取決於版本）

- 新增VNC密碼 — VNC連線使您在服務部署後可以通過控制檯訪問該服務

輸入所有欄位後，按「部署」。 如果部署有任何錯誤，GUI應報告這些錯誤。

部署服務之後。轉到Configuration > Services並開啟新建立的VSM。

然後可以通過VNC連線連線到它來設定VSM。

參考：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_1_0.html#task_3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669