目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹當您遺忘CSP 2100管理員密碼時，使用思科雲服務平台(CSP)2100密碼復原程式復原密碼的程式。此過程恢復管理員使用者的密碼。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco CSP 2100。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CSP 2100

- UCS C系列 — 思科整合式管理控制器(CICM)

- 用於對映虛擬介質的鍵盤影片滑鼠(KVM)

- CSP 2100國際標準化組織(ISO)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何變更或設定可能造成的影響。

設定

步驟1.使用CIMC KVM控制檯，載入Cisco CSP 2100 ISO映像。

步驟2.從顯示的選單中選擇故障排除。

對映ISO並選擇故障排除

步驟3.選擇Rescue a CSP-2100 Password，如下圖所示。

Rescue CSP 2100密碼

步驟4.選擇1)繼續。

選擇繼續

步驟5.按Return獲取外殼。

按Return獲取外殼

步驟6.運行chroot /mnt/sysimage命令。

步驟7.運行csp-2100-password-reset命令（此命令將密碼重置為admin）。

運行密碼重置命令

步驟8.確認密碼已更改，並輸入Exit兩次。

CD-ROM被彈出，Cisco CSP 2100被重新啟動。

步驟9.使用預設憑證admin/admin登入到Cisco CSP 2100。

登入到Cisco CSP 2100後，系統將提示您輸入新密碼。

重新啟動後使用密碼admin登入

步驟10.輸入新密碼。

步驟11.重新鍵入新密碼。

您已連線到Cisco CSP 2100，並顯示以下消息：

***admin密碼已更改***

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

注意：CSCvd78264 系統在密碼恢復過程後不強制使用者執行密碼更改。已在版本2.2(2)中修復。