目錄

簡介

將CSP2100初始化為出廠預設值

重新安裝步驟

簡介

本文說明如何將雲服務平台(CSP)2100回覆為預設狀態。此外，它還將幫助您清除所有配置後設資料，在不保留資料的情況下進行升級/降級，將系統恢復為出廠預設設定，或者從損壞的系統磁碟中恢復。

將CSP2100初始化為出廠預設值

預設情況下，CSP2100會在重新安裝後自動恢復上一個工作配置。  清除此組態需執行其他步驟。

不清除現有配置的任務包括

- 在大規模整合(LSI)控制器上使用快速初始化。

- 銷毀並重新建立相同型別的獨立磁碟冗餘陣列(RAID)卷。

這兩個專案都會導致使用者無法使用預設使用者名稱/密碼或先前配置的使用者名稱/密碼登入。

重新安裝步驟

警告：通過遵循此過程，包括VNF/VM在內的所有資料都將丟失。

1.安裝從cisco.com下載的csp-2100.iso映像。

2.在系統開機自檢時，按F6選擇引導裝置。

3.選擇vKVM-Mapped vDVD。

3.出現啟動選單時，選擇Troubleshooting。

4.選擇Clean Installation of CSP-2100。

5.  安裝持續15分鐘，然後系統將自動重新啟動。  嚮導完成後，預設使用者名稱/密碼為admin / admin。