目錄

簡介

問題

先決條件

組態

1. IP HTTP

2. 訪問WebUI的IP地址

3. 本地身份驗證

4. 設定使用者端

5. 登入WebUI

6. 下載/上傳檔案

簡介

本檔案將說明Catalyst交換器上的非傳統檔案傳輸方法。使用Web GUI作為現代解決方案可緩解這些檔案傳輸問題。

問題

在網路環境中，使用TFTP等傳統方法傳輸檔案時存在明顯的挑戰。具體而言，當TFTP伺服器透過多協定標籤交換(MPLS)鏈路連線時，吞吐量會顯著降低，從而導致資料傳輸效率低下和延遲。這種低吞吐量給運營帶來了挑戰，需要替代解決方案來確保檔案傳輸的及時性和效率。

先決條件

對Catalyst 9k系列交換機和連線方法有基本的瞭解。

組態

1. IP HTTP

a.預設情況下，必須已配置此功能。

b.可以透過發出#show run | in http命令進行驗證。

Switch(config)#ip http server

Switch(config)#ip http authentication local

Switch(config)#ip http secure-server

2. 訪問WebUI的IP地址

a.您可以在管理介面上配置IP地址。

interface GigabitEthernet0/0

vrf forwarding Mgmt-vrf

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

speed 1000

negotiation auto

b.您也可以在交換機虛擬介面(SVI)上配置IP地址。

interface Vlan1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

3. 本地身份驗證

a.由於使用ip http authentication local，因此必須配置本地使用者名稱和口令才能訪問裝置。

b.本地身份驗證使用者的示例配置：Switch(config)#username cisco privilege 15 secret cisco。

註：特權15可讓您訪問監控和配置。

許可權1 ― 14 （或省略許可權選項）僅允許存取監督。

註：預設使用者名稱(Cisco/WebUI)和口令（交換機的序列號）僅用於零日配置。

4. 設定使用者端

a.確保您的客戶端與您嘗試訪問的WebUI IP地址位於同一子網中，或者可以訪問管理介面（預設網關已設定）。

b.如果使用管理介面在冗餘設定上進行連線，請確保透過活動成員進行連線。

c.以下是靜態配置Windows裝置客戶端的示例。

5. 登入WebUI

a.在配置此配置後，您擁有所有必需的配置，以便登入裝置的WebUI。

b.訪問您的網際網路瀏覽器，並鍵入您為WebUI配置的IP地址。

c.在本示例中，使用192.168.1.1。

d.輸入IP地址和之前配置的登入憑證後，您會看到：

e.此時，您必須擁有對WebUI的完全訪問許可權。登入頁面為：

6. 下載/上傳檔案

a.按一下Administration > Management > File Manager。

b.登入頁如下所示（按一下Flash）：

c.顯示引導快閃記憶體的內容：

d.要下載任何檔案，請導航到file，並且有一個下載選項。

e.要從PC上傳檔案，請使用右上角的「上傳」按鈕。

f.選擇要從PC上傳的檔案，然後按一下open，以便該檔案載入到引導快閃記憶體中。