目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

技術

PoE 交換器型號

IEEE 802.3at

IEEE 802.3bt

驗證

相關資訊

簡介

本檔案將說明PoE標準802.3at和803.bt之間的差異。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- PoE（乙太網供電）

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 支援PoE的Catalyst 9000系列和線卡。

- Cisco IOS-XE®

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

技術

- IEEE — 電氣和電子工程師協會

- PoE — 乙太網供電

- PoE+ - PoE+標準將受電裝置可消耗的最大功率從每個埠15.4W提高至30W

- UPoE — 通用PoE。思科專有技術，擴展IEEE 802.3 PoE標準，提供每埠高達60W的供電能力。

- CDP - Cisco Discovery Protocol，用於在Cisco裝置之間協商功率。

- LLDP — 鏈路層發現協定，用於在思科裝置和非思科裝置之間協商電源

如果裝置檢測到電路沒有電源，則支援PoE的交換機埠可以為所連線的裝置之一供電。為此，我們建立了三種不同的標準，以便完成不同的任務：

- 符合IEEE 802.3af標準的供電裝置

- 符合IEEE 802.3at的供電裝置

- 符合IEEE 802.3bt標準的供電裝置

1999年，IEEE標準化的PoE在眾多互聯供電裝置和供電裝置之間建立互通性。第一個標準802.3af規定，電源必須由備用對(引腳4和5或引腳7和 或資料對（引腳1和2或引腳3和6）。在2009年，IEEE 802.3at（PoE+或Type 2）被建立，它允許我們將功率增加到30W。最後，在2011年，一個新的思科專有標準出現，允許我們使用所有四個雙絞線，IEEE 802.3bt標準定義了4PPoE第3類(UPOE)，允許我們提供高達60W的功率。後來，在2018年，此標準允許我們將電源的最大功率增加到90W，該電源稱為4PPoE Type 4(UPOE+)。

Tu總結：

PoE

PoE+

UPoE

UPoE+

IEEE標準

802.3af

802.3at

思科專有

(基於802.3bt)

802.3bt

型別指定

型別1

型別2

型別3

型別4

每個介面的最大功率

15.4W

30瓦

60瓦

90瓦

使用的雙絞線數量

2

2

4

4

下一節將重點介紹802.3at(Poe+)和802.3bt(UPoe+)模式。

PoE 交換器型號

- Catalyst 9000交換機和線卡（產品ID中帶有P）支援一組埠或所有埠上的PoE+。例如，C9200L-48P-4G、C9200-24P、C9300-48P、C9400-LC-48P等。

- Catalyst 9000交換機和線卡（產品ID中帶有U）在一組埠或所有埠上支援UPoE。例如C9300-24U、C9400-LC-48UX等。

- Catalyst 9000交換機和產品ID中帶有H的線卡在一組埠或所有埠上支援UPoE+。例如C9300-48H、C9400-LC-48H等。

注意：僅僅PoE功能並不能保證PoE分配。下一節介紹何時需要CDP或LLDP來協商正確的電源。

下表介紹支援PoE+、UPOE和UPOE+的裝置：

9200

9300

9400

不支援PoE

C9200-24T

C9200-48T

C9200CX-12T

C9300-24T

C9300-48T

C9300-24S

C9300-48S

C9300L-24T

C9300L-48T

C9300X-48TX

C9300X-12Y

C9300X-24Y

C9300-24S

C9300-48S

C9300LM-48T

C9400-LC-48T

C9400-LC-48XS

C9400-LC-48XS

C9400-LC-24XS

C9400-LC-24S

C9400-LC-48S

支援PoE+

C9200-24P

C9200-24PB

C9200-24PXG

C9200-48P

C9200-48PL

C9200-48PB

C9200-48PXG

C9200CX-12P

C9200CX-8P

C9300-24P

C9300-48P

C9300L-24P

C9300L-48P

C9400-LC-48P

支援UPoE

C9200CX-8UXG

C9300-24U

C9300-48U

C9300-24UX

C9300-48UXM

C9300-48UN

C9300-24UB

C9300-24UXB

C9300-48UB

C9300L-24UXG

C9300L-48UXG

C9300LM-48UX

C9300LM-48U

C9300LM-24U

C9300-24U

C9300-48U

C9300-24UX

C9300-48UXM

C9300-48UN

C9300-24UB

C9300-24UXB

C9300-48UB

C9300L-24UXG

C9300L-48UXG

C9300LM-48UX

C9300LM-48U

C9300LM-24U

C9400-LC-48UX

C9400-LC-48U

支援UPoE+

C9300X-48HX

C9300X-48HXN

C9300X-24HX

C9300-24H

C9300-48H

C9400-LC-48HX

C9400-LC-48HN

C9400-LC-48H

註：預設情況下，Cisco Catalyst 9300 UPOE交換機支援第3類供電裝置的IEEE 802.3bt標準，處於802.3at模式。

注意：預設情況下，支援第4類供電裝置的IEEE 802.3bt標準的Cisco Catalyst 9300 UPOE+交換機處於802.3bt模式。

交換機將符合IEEE標準的PoE裝置分類為功耗類，並在檢測到電源裝置後立即提供電源。

類別

裝置需要的功率等級上限

0(class stat)

15.4 W

1

4 W

2

7 W

3

15.4 W

4

30 W

5

45 W

6

60 W

7

75 W

8

90 W

IEEE 802.3at

- PoE+標準將受電裝置可消耗的最大功率從每個埠15.4 W提高到每個埠30 W。

- 0類、3類和4類供電裝置的初始分配為15.4 W。當裝置啟動並使用CDP或LLDP傳送請求超過15.4 W時，其分配最大功率可達30 W。

- 交換機處於備用狀態，直到PoE裝置請求電源並僅在可用時授予電源。然後，交換機驗證電源可用性（裝置可用的PoE的總功率），並在埠提供或拒絕電源時執行計算，以便保持最新預算。 一旦裝置提供電源，就會涉及CDP或LLDP來協商可授予的總電源量：

如果在協商過程中涉及CDP，以確定所連線的思科供電裝置的功耗要求，即根據CDP消息分配的功率量。交換機相應地調整功率預算。請注意，CDP不適用於第三方PoE裝置。交換機處理請求並授予或拒絕電源。如果請求獲得批准，交換機將更新電源預算。如果請求被拒絕，交換機將確保關閉埠的電源，生成系統日誌消息並更新LED。已供電的裝置還可以與交換機協商以獲得更多電源。

藉助LLDP，供電裝置使用媒體相關介面(MDI)型別、長度和值描述(TLV)(Power-via-MDI TLV)實現最高30 W的協商功率。Cisco預標準裝置和Cisco IEEE供電裝置可以使用CDP或IEEE 802.3at power-via-MDI功率協商機制請求最高30 W的功率級別。

- 如果PoE裝置不支援CDP/LLDP，則可以使用命令power inline port 2-event 請求大於15.4 W:

Switch(config)# interface Te1/0/1

Switch(config-if)# power inline port 2-event

IEEE 802.3bt

- 當使用IEEE 802.3bt模式時，Cisco UPOE裝置作為802.3bt第3類或第4類裝置運行，並在每個埠上分別支援第6類和第8類（請參閱文檔中的IEEE電源分類表）。

- 此標準說明以下程式以分配功率：

1.檢測到裝置後，交換機將根據裝置型別確定裝置電源要求。

2.初始功率分配是受電裝置所需的最大功率量。當交換機檢測到已供電裝置並為該裝置供電時，它最初分配該電量。

3.如果交換機從供電裝置收到CDP消息，並且供電裝置通過CDP功率協商消息與交換機協商功率級別時，可以調整初始功率分配。但是，這並非必需的，因為交換機最初會根據其類分配所需的最大功率。

該交換機將檢測到的IEEE裝置分類為功耗類。根據功率預算中的可用功率，交換機確定埠是否可以通電。

- 預設情況下，UPOE裝置配置為使用802.3 at模式。要將PoE標準模式更改為803.bt模式，請輸入 hw-module switch switch_noupoe-plus命令可在全域性配置模式下使用。需要重新載入：

Device# conf t

Device(config)#hw-module switch 1upoe-plus !!!WARNING!!!This configuration will power cycle the switch to make it effective. Would you like to continue y/n? Device# y

您可以使用以下命令的形式恢復到802.3at模式：no hw-module switch switch_noupoe-plus.此命令適用於3類和4類802.3bt標準。

驗證

以下show命令可用於監控和驗證PoE配置：

指令

目的

show platform

顯示交換機的PID以驗證是否支援803.bt

show power inline gix/y/z detail

顯示電源詳細資訊（電源模式、IEEE類別、裝置型別、電源協商和四對/備用對支援）

show power inline upoe-plus

顯示為802.3bt或802.3at相容模式啟用的介面的PoE狀態。

Device# show platform

Switch Ports   Model     Serial No.  MAC address    Hw Ver.  Sw Ver.

------ ----- ---------  ----------- -------------- -------  --------

1        41  C9300-24UX FJB2318A04T 7802.b107.bf00   V02    17.03.05

Switch/Stack Mac Address : 7802.b107.bf00 - Local Mac Address

! Output omitted for brevity

Device# show power inline Te1/0/24 detail

Interface: Te1/0/24

Inline Power Mode: auto

Operational status: on

Device Detected: yes

Device Type: Cisco IP Phone 7940

IEEE Class: n/a   <-- Type of class

Police: off

Power Allocated

Admin Value: 60.0

Power drawn from the source: 6.3

Power available to the device: 6.3

Actual consumption

Measured at the port: 1.9

Maximum Power drawn by the device since powered on: 1.9

Absent Counter: 0

Over Current Counter: 0

Short Current Counter: 0

Invalid Signature Counter: 0

Power Denied Counter: 0

Power Negotiation Used: CDP   <-- Protocol used to negotiate power

LLDP Power Negotiation --Sent to PD-- --Rcvd from PD--

Power Type: - -

Power Source: - -

Power Priority: - -

Requested Power(W): - -

Allocated Power(W): - -

Four-Pair PoE Supported: Yes   <-- Four pair copper support

Spare Pair Power Enabled: No   <-- Spair pair enabled

Four-Pair PD Architecture: N/A

Device# show power inline upoe-plus

Module Available Used Remaining

(Watts) (Watts) (Watts)

------ --------- -------- ---------

1 595.0 0.0 595.0

Device IEEE Mode - AT   <-- PoE standard used in the device

Codes: DS - Dual Signature device, SS - Single Signature device

SP - Single Pairset device

Interface Admin Type Oper-State Power(Watts) Class Device Name

State Alt-A,B Allocated Utilized Alt-A,B

----------- ------ ---- ------------- --------- --------- ------- -----------

Te1/0/1 auto n/a off 0.0 0.0 n/a

Te1/0/2 auto n/a off 0.0 0.0 n/a

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems

- 什麼是乙太網供電(PoE)?

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器線路卡資料表

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器資料表

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器資料表

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器資料表

- 介面與硬體元件組態設定指南（Catalyst 9300交換器）

- 介面與硬體元件組態設定指南（Catalyst 9400交換器）