目錄

簡介

背景資訊

Cisco IOS XE 軟體支援

行動

軟體建議常見問題

軟體維護升級(SMU)和工程特別計畫(ES)

注意事項

相關資訊

簡介

本文說明如何為Catalyst 9000系列企業交換平台找到穩定的軟體版本。

背景資訊

本文檔中的資訊並不是詳盡無遺的，它旨在作為一般指南，特別是在大規模部署/升級的情況下。除了這些建議之外，如果您需要運行某個版本才能使用較新的軟體功能或硬體，建議您在可能的情況下選擇延長維護(EM)版本系列。

- 如果您使用軟體定義訪問(SDA)，請參閱此處提供的產品相容性矩陣。

- 有關Cisco Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500和Catalyst 6500/6800系列交換機的軟體建議，請參閱本頁。

- 有關Cisco Catalyst 9800系列無線控制器的軟體建議，請參閱此頁面。

Cisco IOS XE 軟體支援

每個Cisco IOS® XE軟體版本都分類為標準維護版本或擴展維護版本。

標準維護版本 (SMR) - 從客戶出貨首日 (FCS) 起 12 個月的持續支援，以及排程重建。例如Cisco IOS XE軟體版本17.1、17.2、17.4、17.5、17.7、17.8、17.10和17.11

延長維護版本 (EMR) - 從客戶出貨首日 (FCS) 起 36 個月的持續支援，以及排程重建。例如 Cisco IOS XE 軟體版本 16.12、17.3、17.6 和 17.9

註：後續的第三個版本（例如Cisco IOS XE軟體版本16.12、17.3、17.6和17.9）都是擴展維護版本。

鑑於標準維護版本具有更短的支援壽命，而擴展維護版本具有更長的支援時間，支援更多計畫的重建/錯誤修復，建議您儘可能使用擴展維護版本。

行動

本文所述建議截至2023年6月為期，並在適當時定期更新。

產品系列

產品詳細資訊

建議的Cisco IOS-XE版本

Catalyst 9200

C9200CX（所有型號）

17.9.3

C9200L（所有型號）

17.6.5

17.9.3

C9200（所有型號）

17.6.5

17.9.3

Catalyst 9300

9300L（所有型號）

17.6.5

17.9.3

C9300-24H、C9300-48H、C9300X-48HX

17.6.4

17.9.3

C9300X（C9300X-12Y、C9300X-24Y和C9300X-48TX）

17.6.5

17.9.3

C9300X(C9300X-24HX)

17.9.3

C9300（所有其他型號）

17.6.5

17.9.3

C9300LM（所有型號）

17.9.3

Catalyst 9400

C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL 和 C9400-SUP-1XL-Y

17.6.5

17.9.3

C9400X-SUP2(XL)

17.9.3

Catalyst 9500

C9500（所有型號）

17.6.5

17.9.3

C9500X(C9500X-28C8D)

17.9.3磅

Catalyst 9600

C9600(C9600-SUP-1)

17.6.5

17.9.3

C9600X-SUP2

17.9.3

Catalyst 3650

C3650（所有型號）

16.12.8*

Catalyst 3850

C3850（所有型號）

16.12.8*

註: # 對於C9500X-60L4D等較新的硬體，請選擇思科軟體下載頁面上列出的相容軟體版本。首選項應為選擇擴展維護版本（如果可用）。

註： * Catalyst 3650和Catalyst 3850請參閱3650/3850硬體壽命終止(EOL)公告頁面，瞭解軟體支援時間表。

軟體建議常見問題

問題：如果在此頁面上看到推薦的代碼版本，但無法下載該特定交換機型號的代碼，該怎麼辦？

答案：

- 啟動Catalyst交換器時，它們可能不支援在硬體啟動前發佈的軟體早期版本。 請始終確認該特定平台中哪些軟體是可實際下載的。

- 請勿從其他平台頁面下載代碼版本，並嘗試在您的裝置上安裝. 特定產品頁面上的可用軟體優先於此版本建議頁面

- 在這種情況下，請使用文章右側的反饋功能來通知我們！我們盡最大努力使此頁面保持最新，但在某些情況下（例如新平台版本），此頁面建議可能略為落後。

軟體維護升級(SMU)和工程特別計畫(ES)

在某些情況下，可以通過軟體維護升級(SMU)或工程特殊(ES)版本修復嚴重錯誤。

- 軟體維護升級(SMU)是一個軟體包，可以安裝在系統上，為已發佈的映像提供修補程式或安全解決方案。SMU軟體包基於每個版本和每個元件提供，並且特定於平台。 只有在擴展維護版本和父軟體版本的整個生命週期中才支援SMU。

- Engineering Special(ES)版本應在有限的時間範圍內部署，且無法在CCO(cisco.com)上使用。建議您在Cisco.com上使用下次維護重建後，立即將其移到。  思科客戶體驗 (CX) 和業務部門 (BU) 完全支援工程特殊版本。

如果您遇到任何特定於您的環境的問題，而這些問題在現有的cisco.com版本中尚未解決，請聯絡Cisco客戶體驗(CX)以瞭解SMU或ES的可能性。

注意事項

識別碼

標題

受影響的版本(EMR)

可用的變通辦法

已修正的版本

思科錯誤 ID

CSCwe54104/CSCwd78924

運行17.6.5的C9300-24H/C9300-48H交換機將不提供PoE

17.6.5

否

（17.6.5 ES可用）

17.6.6（即將推出）

思科錯誤ID CSCwe36743

分段故障 — 崩潰 — SSH — 更改AAA組配置時

17.6.3、17.6.4、17.6.5

是

（SMU可用）

17.6.6（即將推出）

思科錯誤ID CSCwe54047

作為獨立引導的9300X-24Y將觀察ASIC間流量之間的資料包丟失

17.6.1、17.6.2、17.6.3、17.6.4、17.9.1、17.9.2、17.9.3

是

17.6.6（即將推出）

思科錯誤ID CSCwd17488

C9300交換器在17.6.4上堆疊連線埠關閉時，可能會遇到流量轉送問題

17.6.4

否

（SMU可用）

17.6.5

思科錯誤ID CSCwa85525

MallocLite中由於智慧代理記憶體使用率不斷增長導致的記憶體洩漏

17.6.1a、17.6.2、17.6.3、17.6.4、

17.3.3,17.3.4,17.3.5,17.3.6

否

17.6.5

17.3.7

思科錯誤ID CSCwc54402

如果需要FPGA升級，Catalyst 9600 ISSU可能會失敗

17.3.1、17.3.2a、17.3.3、17.3.4、17.6.1、17.6.2、17.6.3、17.6.4、17.9.1

是

17.6.5

17.9.2

思科錯誤ID CSCwa76242

當同儕節點維持為 Nexus 9K 時，Cat 9200L - 10G 鏈結會間歇性翻動

17.3.3、17.3.4、17.3.5、17.6.3

否

17.3.6

17.6.4

17.9.1

思科錯誤ID CSCwa85199

智慧型授權代理導致 CPU 使用率過高和 Malloclite 記憶體洩漏

17.3.3、17.3.4、17.3.5、17.6.1、17.6.2、17.6.3

是

17.3.6

17.6.4

相關資訊

思科支援與下載

Cisco IOS XE 16 - 版本資訊 - Cisco

Cisco IOS XE 17 - 版本資訊 - Cisco

Cisco IOS XE 16.6.x 停止銷售和生命週期結束公告

Cisco IOS XE 16.9.x 停止銷售和生命週期結束公告

Cisco IOS XE 16.12.x 停止銷售和生命週期結束公告

Cisco IOS XE 17.3.x銷售終止和生命週期終止公告