目錄

潛在記憶體洩漏

ICSeverity

影響

說明

系統日誌消息

MessageSample

產品系列

Regex

建議

指令

潛在記憶體洩漏

ICSeverity

4 — 警告

影響

記憶體洩漏可能會導致裝置崩潰。

說明

進程的記憶體使用會隨著時間推移而增加，但不釋放，最終會導致作業系統記憶體不足。如果系統記憶體不足，則系統可能崩潰。檢視思科錯誤ID CSCsw33723缺陷 如需其他資訊和造成此情況的大輸出命令範例。警告閾值為90%。

系統日誌消息

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

MessageSample

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

產品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500H系列交換器

- Cisco Catalyst 9800 系列無線控制器

- 適用於雲端的Cisco Catalyst 9800無線控制器

- Cisco 4000 系列整合服務路由器

- Cisco ASR 1000系列聚合服務路由器

Regex

不適用

建議

避免運行輸出較長的命令。使用命令test platform software process exit shell-manager RP active stateless定期重新啟動掃描是安全的。如果這不能提供臨時緩衝，您可能需要重新載入裝置。但是，由於基礎條件仍然存在，因此唯一的永久性解決方案是將軟體升級到固定版本。

指令

#show version

#show platform software process list RP active name smand