目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

背景資訊

模組的線上插入和移除

線上插入和刪除檢查表

將模組移至同一交換機中的不同插槽

將模組移至其他交換機

清除與模組相關的配置

驗證

疑難排解

模組狀態為次要錯誤

模組狀態未知/斷電

模組狀態未知/PwrDeny

相關資訊

簡介

模組化Cisco Catalyst交換機（例如6500、6000、5500、5000、4500和4000系列）支援所有模組（電源、風扇托架、管理引擎模組和其他線路和服務模組）的線上插入和拆卸(OIR)或熱插拔。 您可以新增、更換或刪除模組，而不中斷系統電源或導致其他軟體或介面關閉。

本檔案提供一些簡單的檢查，您可以在將模組移動到不同機箱或將新模組插入機箱時進行檢查。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據搭載Supervisor Engine 720且執行Cisco IOS®軟體版本12.2(18)SXD6的Cisco Catalyst 6500系列交換器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此組態也可以用於以下Cisco Catalyst交換器：

- Cisco Catalyst 6000系列

- Cisco Catalyst 5500系列

- Cisco Catalyst 5000系列

- Cisco Catalyst 4500系列

- Cisco Catalyst 4000系列

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

OIR功能旨在幫助您在不影響系統運行的情況下更換故障部件。插入卡時，卡上電源可用，它會自行初始化以開始工作。

在交換器開啟電源並操作期間，移除或插入模組時，交換器會執行下列操作：

- 確定模組是否有足夠的電源。

- 掃描背板以查詢配置更改。

- 初始化所有新插入的模組，記錄所有刪除的模組，並將其置於管理性關閉狀態。

- 將模組上以前配置的所有介面恢復為刪除時所在的狀態。所有新插入的介面都會處於管理性關閉狀態，就像它們在引導時存在（但未配置）一樣。如果將類似的交換模組型別插入到插槽中，則埠會進行配置並變為聯機狀態，直到原始交換模組的埠計數為止。

注意：插入或刪除模組時，交換匯流排有時會停滯大約3秒。如果為快速收斂而設定了計時器，這可能會中斷通訊協定中的鄰接關係，例如開放最短路徑優先(OSPF)、邊界閘道通訊協定(BGP)或多通訊協定標籤交換(MPLS)標籤發佈通訊協定(LDP)。

注意：請勿一次移除或安裝多個模組。交換機只能使相同的更換模組聯機。如果更換模組與拆除的模組不同，您必須對其進行配置，然後交換機才能使其聯機。

模組的線上插入和移除

線上插入和刪除檢查表

本節提供在執行模組的聯機插入和刪除之前要檢查的專案清單：

- 驗證目的地交換器的Supervisor引擎是否支援此模組。

- 驗證目的地交換器上執行的OS（IOS或CatOS）版本是否支援此模組。

- 驗證是否可以將模組放入目標交換機的選定插槽中。

將模組移至同一交換機中的不同插槽

如果您計畫將刀片移至同一機箱中的不同插槽，您必須檢視當前管理引擎運行的Cisco IOS或CatOS版本的發行說明，以檢查要移動的模組是否可以插入任何插槽，或者是否需要將該模組插入某些特定插槽中。

例如，13插槽機箱中的模組WS-X6748-SFP（帶有運行Cisco IOS軟體版本12.2SX的管理引擎）僅在插槽9至13中受支援，在其他插槽中不能通電。在Supervisor Engine 720、Supervisor Engine 32和Supervisor Engine 2上的Cisco IOS版本12.2SX版本說明中可找到此資訊。

將模組移至其他交換機

如果計畫將模組移動到不同的機箱型號，請確保Supervisor引擎運行的Cisco IOS或CatOS版本以及Supervisor本身支援插入模組。將模組移至其他機箱之前，必須檢查IOS或CatOS的發行說明。

移動模組之前，需要檢查以下事項：

- Supervisor是否運行CatOS或Cisco IOS?

- 驗證CatOS或Cisco IOS版本是否支援要插入的模組。

- 驗證Supervisor是否支援要插入的模組。

- 驗證是否只需將模組插入特定插槽中。

在此範例中，有兩個機箱：

- 6506機箱，具有：

- WS-X6K-SUP1A-2GE，在混合模式下運行6.4(19)+ MSFC 12.(11b)

- X6408A-GBIC

- 6509機箱，具有：

- WS-SUP32-GE-3B(在本地模式12.2(18)SXF7下運行)

- X6516A-GBIC

在本範例中，兩個GBIC模組都會被交換。這是組態的樣子：

6506 with Supervisor Engine 1   <= WS-X6516A-GIBIC

6509 with Supervisor Engine 32  <= WS-X6408A-GIBIC

首先，您需要檢查Supervisor Engine 32運行的Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF7的版本說明。您需要檢查此IOS是否支援模組WS-X6408A-GBIC。

如Supervisor Engine 720、Supervisor Engine 32和Supervisor Engine 2上Cisco IOS版本12.2SX的版本說明中所示，Cisco IOS軟體版本12.2SX支援模組WS-X6408A-GBIC。

然後，您需要瞭解哪個管理引擎支援模組WS-X6408A-GBIC。如發行說明所示，只有Supervisor Engine 720、Supervisor Engine 32和Supervisor Engine 2支援此模組。

最後，您需要檢查每個Supervisor支援模組WS-X6408A-GBIC所需的最低IOS。

主管

最低IOS

使用Supervisor引擎720

12.2(14)SX

使用Supervisor引擎32

12.2(18)SXF

使用Supervisor引擎2

12.2(17d)SXB

注意：每個管理引擎都需要最低版本的IOS以支援模組。

然後，您需要檢查在混合模式下運行的Supervisor引擎1是否支援模組WS-X6516A-GBIC。由於Supervisor運行CatOS，因此需要檢查Catalyst 6000系列軟體6.x版的發行說明。

如果您搜尋模組WS-X6516A-GBIC，您將看到「6.x版軟體不支援此模組的WS-X6516A-GBIC版本。軟體版本7.5(1)支援WS-X6516A-GBIC版本。"

在這種情況下，Supervisor引擎1要支援模組WS-X6516A-GBIC，需要將Supervisor至少升級到CatOS版本7.5(1)。

注意：如果嘗試軟體升級，則需要檢查DRAM記憶體要求。

清除與模組相關的配置

- 刪除模組之前

- 卸下模組後

刪除模組之前

如果以物理方式移除模組且不再需要該配置，請在以物理方式移除模組之前從全域性配置模式應用module clear-config命令。

注意：module clear-config命令目前僅適用於Cisco Catalyst 6500/6000系列交換器。

注意：在移除模組之前應用該命令時，該命令將正常工作。

以下是switch：指令使用範例

6509switch(config)#module ?

ContentServicesGateway  Configure a CSG module

ContentSwitchingModule  configure a CSM SLB module

clear-config            To clear configuration when module is removed

provision               Configure module provision status

請完成以下步驟：

1. 在全域性配置模式下應用module clear-config命令。

6509switch(config)#module clear-config

2. 應用命令並儲存配置後，檢查show run命令的輸出，檢視命令是否存在。

6509switch#show run

Building configuration...

Current configuration : 6786 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

service password-encryption

service counters max age 10

!

!--- Output supressed.

no spanning-tree optimize bpdu transmission

module clear-config

fabric required

fabric switching-mode allow truncated

diagnostic bootup level com

!

!--- Output supressed.

!

6509switch#

3. 儲存更改後，從機箱中取出模組。

從機箱中物理移除模組後，配置也將從show run命令輸出中移除。

注意：此CLI的副作用是將刪除與已移除模組相關的所有配置。此外，重新插入卡時，需要重新輸入所有已刪除的配置。

一旦從配置中清除非當前模組的舊配置，也應刪除這些非當前模組的SNMP MIB配置。

卸下模組後

從機箱中物理移除模組後，仍會顯示模組的配置。這實際上是由設計保留的，以便更容易更換。如果插入相同型別的模組，它將使用已配置的模組配置。如果插槽中插入了另一種型別的模組，則會清除模組配置。

如果在刪除模組之前未應用module clear-config命令，並且在刪除模組之後應用，則此命令僅在從此位置向前新增模組時生效，因此它不會清除當前狀態。這表示在插入不同的模組模型之前，不存在模組的配置將保持不變。插入不同的模組型號後，將從show run命令輸出中刪除該配置。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

- show module — 顯示模組狀態和資訊。在Mod Sub-Module欄位中，show module命令顯示Supervisor引擎編號，但會附加上行鏈路子卡的模組型別和資訊。

疑難排解

使用本節內容，對新插入的模組進行疑難排解。

模組狀態為次要錯誤

將模組插入插槽後，該模組從show module命令輸出中顯示Minor Error狀態。這可能是由於模組故障、插槽故障或模組安裝不當。

Switch#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

3    8  8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS        WS-X6408A-GBIC     SAL090603RA

5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD09050DGP

6   48  48 port 10/100/1000mb EtherModule      WS-X6148-GE-TX     SAL0850708A

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

3  0013.1a43.29f0 to 0013.1a43.29f7   3.1   5.4(2)       8.3(0.156)RO Ok

5  0011.92e7.82cc to 0011.92e7.82cf   3.2   8.1(3)       12.2(18)SXD4 Ok

6  0012.80f8.5030 to 0012.80f8.505f   6.1   7.2(1)       8.3(0.156)RO Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

3 Pass

5 Pass

6 Minor Error

執行以下步驟以恢復模組。在交換機處於生產狀態的情況下安排維護視窗，然後執行以下操作：

1. 將診斷開啟至完整級別，這樣當交換機重新載入時，會顯示有關模組的詳細資訊。

Switch(config)#diagnostic bootup level complete

Switch# show diagnostic mode all

2. 發出hw-module module [module slot number] reset命令以重設特定模組。

Switch#hw-module module 4 reset

Proceed with reload of module?[confirm]

% reset issued for module 4

Switch#

*Jun 18 19:31:58: %C6KPWR-SP-4-DISABLED: power to module in slot 4 set off

(Reset)

*Jun 18 19:32:43: %DIAG-SP-6-RUN_COMPLETE: Module 4: Running Complete

Diagnostics...

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/1, changed state

to down

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/2, changed state

to down

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/3, changed state

to down

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/4, changed state

to down

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/10, changed state

to down

!--- Output suppressed.

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/47, changed state

to down

*Jun 18 19:33:01: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet4/48, changed state

to down

*Jun 18 19:33:00: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 4: Passed Online Diagnostics

*Jun 18 19:33:02: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 4, interfaces are

now online

Switch#

3. 輸入show environment命令以檢查有關模組的任何可能警報。輸入show diagnostic module [module slot number] 命令。

如果在重置模組後仍收到錯誤，請完成以下步驟：

1. 重新拔插模組。重新拔插模組。

2. 檢查show environment命令的輸出。

3. 輸入show diagnostic module [module slot number] 命令。

如果完成這些步驟後模組仍出現輕微錯誤，請完成以下後續步驟：

1. 在另一個插槽中嘗試該模組。

2. 檢查show environment命令的輸出。

3. 輸入show diagnostic module [module slot number] 命令。

模組狀態未知/斷電

插入模組後，此模組的狀態在show module命令輸出中顯示為Unknown。

此輸出將模組WS-X6748-GE-TX的狀態顯示為「未知」：

Switch#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     SAD09040FXH

2   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     SAD09050BT8

5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B       SAD090406AF

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0011.bb2b.9b2c to 0011.bb2b.9b5b   2.1   Unknown      Unknown      PwrDown

2  0011.93d0.acb0 to 0011.93d0.acdf   2.1   12.2(14r)S5  12.2(18)SXD3 Ok

5  0011.21ba.b6c8 to 0011.21ba.b6cb   4.1   8.1(3)       12.2(18)SXD3 Ok

Mod Sub-Module                  Model              Serial        Hw     Status

--- --------------------------- ------------------ ------------ ------- -------

1 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL09051F61   2.0    PwrDown

2 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL09051F5F   2.0    Ok

5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       SAD090407MW   1.1    Ok

5 MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD090306XN   2.2    Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Unknown

2 Pass

5 Pass

Switch#

當模組在show module命令輸出中顯示為Unknown時，請確保選中以下項：

- Supervisor engine及其運行的軟體支援該模組。

- 模組的規格。確保模組可插入任何插槽或只能插入特定插槽。

註：對於這兩個選項，請檢查Supervisor引擎運行的軟體版本的發行說明。

模組狀態未知/PwrDeny

插入模組後，其狀態為PwrDeny。如果是這種情況，請檢查是否有足夠的電源來開啟顯示為PwrDeny的模組。

此輸出顯示了狀態為未知/PwrDeny的兩個模組：

Switch#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAL062410XB

2    6  Firewall Module                        WS-SVC-FWM-1       SAD0918068W

3    6  Firewall Module                        WS-SVC-FWM-1       SAD090709TE

5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD090702NV

6    2  Supervisor Engine 720 (Hot)            WS-SUP720-BASE     SAD085105XN

7   48  CEF720 48 port 1000mb SFP              WS-X6748-SFP       SAL09148J7G

9    8  Intrusion Detection System             WS-SVC-IDSM-2      SAD09180065

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0009.1279.5ef8 to 0009.1279.5f27   6.1   5.4(2)       8.3(0.110)TE Ok

2  0013.c301.1a44 to 0013.c301.1a4b   3.0   7.2(1)       2.3(1)       Ok

3  0003.e472.940c to 0003.e472.9413   3.0   7.2(1)       1.1(4)       Ok

5  0011.92e7.8a60 to 0011.92e7.8a63   3.2   8.1(3)       12.2(17d)SXB Ok

6  0011.21ba.9c4c to 0011.21ba.9c4f   3.2   8.1(3)       12.2(17d)SXB Ok

7  0013.7f97.d210 to 0013.7f97.d23f   1.4   Unknown      Unknown      PwrDeny

9  0013.8038.063c to 0013.8038.0643   5.0   Unknown      Unknown      PwrDeny

Mod Sub-Module                  Model              Serial        Hw     Status

--- --------------------------- ------------------ ------------ ------- -------

1 Inline Power Module         WS-F6K-PWR                       1.0    Ok

5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD0906076P   2.4    Ok

5 MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD0905052Z   2.4    Ok

6 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD08490B95   2.4    Ok

6 MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD0850062A   2.4    Ok

7 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL090607GH   2.0    PwrDeny

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

2 Pass

3 Pass

5 Pass

6 Pass

7 Unknown

9 Unknown

如果您已檢查電源提供的電源是否足以開啟所有模組，請輸入power enable module [module slot number] 命令為顯示為PwrDeny的模組啟用電源：

Switch(config)#power enable module 4

如果您仍然無法確定問題，或者文檔中沒有錯誤資訊，請聯絡思科技術支援上報中心。

相關資訊

- 路由器中的線上插入和移除(OIR)支援

- 交換器產品支援

- LAN 交換技術支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems