目錄

簡介

開始之前

需求

採用元件

慣例

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎720

支援的卡和最低軟體要求

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎32

支援的卡和最低軟體要求

Cisco Catalyst 6500監督器引擎32 PISA

支援的卡和最低軟體要求

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎2

支援的卡和最低軟體要求

Gigabit介面轉換器(GBIC)

支援的模組和最低軟體要求

10 Gigabit乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

10/100/1000乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

10/100/1000乙太網路交換模組的功能

快速乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

乙太網路/快速乙太網路(10/100)交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

相關資訊

簡介

本檔案將說明Cisco Catalyst交換器、Supervisor Engine模組和線卡之間的關係。

開始之前

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

確保您運行的軟體版本支援您要使用的Supervisor模組和線卡組合。您可以使用Software Advisor（僅限註冊客戶）工具檢查軟體相容性。

慣例

如需檔案慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎720

以下是Supervisor Engine 720的功能：

- 整合720-Gbps交換矩陣

- 64 MB bootflash裝置或具有512 MB CompactFlash卡的CompactFlash介面卡(WS-CF-UPG=):

- 所有版本均支援64-MB bootflash裝置(sup-bootflash:)

- WS-CF-UPG=(sup-bootdisk:)在Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXE5和更高版本以及Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF和更高版本中受支援。

支援的卡和最低軟體要求

此表列出了具有支援的策略功能卡、MSFC卡和最低軟體要求的管理引擎模組。

產品

支援的卡

最低軟體版本

WS-SUP 720

採用512-MB DRAM的PFC 3A；採用512-MB DRAM和64-MB bootflash的MSFC3

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

採用512MB DRAM的PFC3B；採用512 MB DRAM和64MB bootflash的MSFC3

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL（帶1-GB DRAM）MSFC3（帶1GB DRAM和64-MB bootflash）

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

採用PFC3C的Supervisor引擎720-10GE

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

採用PFC3CXL的Supervisor引擎720-10GE

12.2(33)SXH

在Supervisor Engine 720上可以將WS-SUP720-3B記憶體升級到1-GB DRAM，在MSFC3上可以升級到1-GB DRAM。為了升級記憶體，請升級Supervisor Engine 720、MSFC3和任何配備DFC3的交換模組。

有關記憶體升級，請參閱Supervisor引擎720交換處理器和路由處理器記憶體安裝說明。

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎32

Supervisor Engine不支援以下某些功能：

- Supervisor Engine 32不支援Cisco IOS SLB。

- 出口組播複製

- 組播複製模式檢測

- 所有交換矩陣配置命令

支援的卡和最低軟體要求

下表列出了具有支援的策略功能卡、MSFC卡和最低軟體要求的管理引擎模組。

產品

支援的卡

最低軟體版本

WS-SUP32-10GE-3B

PFC 3B，256 DRAM，用於IP BASE SSH僅區域網映像，512 MB RAM用於所有其他映像，256 MB bootflash。10千兆乙太網埠MSFC2A，帶64MB bootflash

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

PFC 3B，256 DRAM，用於IP BASE SSH僅區域網映像，512 MB RAM用於所有其他映像，256 MB bootflash。MSFC2A，帶64MB bootflash

12.2(18)SFX

如需硬體，請參閱Catalyst 6500系列交換器監督器引擎指南。

Cisco Catalyst 6500監督器引擎32 PISA

Supervisor Engine 32 PISA提供以下功能：

- 深度資料包檢測和應用感知

- 可程式設計架構

- 整合安全性

- 高可用性

- 增強的可管理性

- 插槽效率

- 卓越的流量管理

支援的卡和最低軟體要求

產品

支援的卡

最低軟體版本

WS-S32-GE-PISA

含8埠Gigabit乙太網路和PFC3B的Supervisor引擎32 PISA

Cisco IOS®軟體版本12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

含2埠10 Gigabit乙太網路和PFC3B的Supervisor引擎32 PISA

Cisco IOS®軟體版本12.2(18)ZY

Cisco Catalyst 6500系列監督器引擎2

支援的卡和最低軟體要求

下表列出了具有支援的策略功能卡、MSFC卡和最低軟體要求的管理引擎模組

產品

支援的卡

最低軟體版本

WS-X6K-S2U-MSFC2

採用256 MB DRAM的PFC2、採用256 MB DRAM的32 MB bootflash MSFC2

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

採用256 MB DRAM的PFC2、採用256 MB DRAM的32 MB bootflash MSFC2

12.2(17d)SXB

若要將WS-X6K-S2-MSFC2與Cisco IOS軟體版本12.2SX搭配使用，請升級記憶體。

- 要升級MSFC2 DRAM，請參閱Catalyst 6000系列MSFC/MSFC2 DRAM升級安裝說明。

- 要升級Supervisor Engine 2 DRAM，請參閱Catalyst 6000系列Supervisor Engine 2 DRAM升級安裝說明。

- 要升級Supervisor Engine 2 Bootflash，請參閱Catalyst 6500系列Supervisor Engine 2 Boot ROM和Bootflash裝置升級安裝說明。

註：Supervisor Engine 2支援Cisco IOS軟體版本12.2(17d)SXB及更高版本支援的所有GBIC。

Gigabit介面轉換器(GBIC)

支援的模組和最低軟體要求

產品

最低軟體版本

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10 Gigabit乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

產品

支援的Supervisor Engine

最低軟體版本

X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

SUP720中的12.2(14)SX SUP2中的12.2(17d)SXB

X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

產品

支援的Supervisor Engine

最低軟體版本

X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000乙太網路交換模組的功能

- ISL中繼

- 巨量訊框

- 802.1Q通道

- 交通風暴控制

快速乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

產品

支援的Supervisor Engine

最低軟體版本

X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

乙太網路/快速乙太網路(10/100)交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

產品

支援的Supervisor Engine

最低軟體版本

X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6148-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

乙太網路交換模組

支援的Supervisor Engine和最低軟體要求

產品

支援的Supervisor Engine

最低軟體版本

X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

相關資訊

- 疑難排解有關執行Cisco IOS系統軟體的Catalyst 6500/6000系列交換器上的硬體和常見問題

- 執行Cisco IOS軟體的Catalyst 6500/6000系列交換器上的常見錯誤訊息

- 疑難排解Supervisor Engine上執行CatOS和MSFC上執行Cisco IOS的Catalyst 6500/6000系列交換器

- 如何確定安裝在Catalyst 6500/6000系列交換器中的Supervisor模組的型別

- Catalyst交換器平台支援的記憶體/快閃記憶體大小

- 如何升級Catalyst交換器第3層模組上的軟體映像