目錄

簡介

背景資訊

行動

Catalyst 1000/2960/3560/CDB和4500平台

Catalyst 3650和3850平台

Catalyst 6K平台

工程特別版本

簡介

本檔案介紹適用於Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500、3650/3850和6500/6800系列交換器的穩定Cisco IOS®軟體清單。

背景資訊

這些建議是截至12月的最新建議 2023.

本文檔中的資訊並不是詳盡無遺的，它旨在作為一般性的指導，特別是在進行大規模部署或升級時。

如果您對Catalyst 9000系列交換器上的軟體建議感興趣，請參閱此頁面。

行動

Catalyst 1000/2960/3560/CDB和4500平台

產品系列

產品詳細資訊

建議

Cisco IOS版本

軟體結束

維護

通過(Y/N)

PSIRT結束/硬體支援結束(Y/N)

EOL連結

Catalyst 1000

Catalyst 1000（所有型號）

15.2(7)E9

否[待定]

否[待定]

未宣佈EOL

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E9

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

點選此處

Catalyst 2960XR

15.2(7)E9

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

點選此處

Catalyst 2960L

15.2(7)E9

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

點選此處

Catalyst 2960+

15.2(7)E9

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

點選此處

Catalyst 2960C

15.2(7)E9

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Catalyst 2960CX

15.2(7)E9

N [2025年4月]

N [2029年4月]

點選此處

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E9

N [2025年4月]

N [2029年4月]

點選此處

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E9

否[待定]

否[待定]

未宣佈EOL

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E9

否[待定]

否[待定]

未宣佈EOL

Catalyst 4500

（模組化）

Sup 8-E

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Sup 8L-E

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Sup 9-E

3.11.8E

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

點選此處

Catalyst 4500-X

(已修正)

Catalyst 4500-X

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

* 15.2(7)/3.11是當前活動的擴展維護版本。

Catalyst 3650和3850平台

產品系列

產品詳細資訊

建議

Cisco IOS-XE版本

軟體結束

維護

通過(Y/N)

PSIRT結束/硬體支援結束(Y/N)

EOL連結

Catalyst 3650

3650（所有型號）

16.12.10安

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

點選此處

Catalyst 3850

3850-12XS、3850-24XS、3850-48XS

16.12.10安

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

點選此處

3850（所有其他型號）

16.12.10安

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Catalyst 6K平台

產品系列

產品詳細資訊

建議

Cisco IOS版本

軟體結束

維護

通過(Y/N)

PSIRT結束/硬體支援結束(Y/N)

EOL連結

Catalyst 6500

Sup 2T

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

C6880-X

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

點選此處

Sup 6T

15.5(1)SY12

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

點選此處

*15.5(1)SY是目前的作用中擴充維護版本。

工程特別版本

某些情況下，工程特殊 (ES) 版本中會出現嚴重錯誤。這些版本無法在 CCO (cisco.com) 上取得。如果您遇到任何特定於您的環境的問題，而這些問題尚未在cisco.com已存在的版本中修復，請聯絡思科客戶體驗(CX)部門以探索是否可能使用工程特殊(ES)代碼。工程特別計畫版本將在有限的時間範圍內進行部署，建議您在cisco.com上獲得下一次維護重建後，立即進行部署。  思科客戶體驗 (CX) 和業務部門 (BU) 完全支援工程特殊版本。