目錄

簡介

需求

初始配置

重新編號堆疊成員

第1步：生成更新的配置

舊配置

新配置

第2步：斷開堆疊連線

啟動日誌

步驟3:對堆疊成員重新編號

第4步：套用新組態

第5步：重新連線堆疊

相關資訊

簡介

本文提供在6800IA部署和生產後重新編號交換矩陣擴展器(FEX)堆疊成員的建議步驟。本檔案適用於所有6800IA部署，無論執行Cisco IOS® 15.1(2)SY軟體版本的父交換器平台Catalyst 6500、Catalyst 6807或Catalyst 6880為何。

有關運行Cisco IOS 15.x SY軟體版本的裝置，請參閱Cisco IOS 15.2SY — 即時接入 — 重新編號FEX交換機ID。Cisco IOS 15.1(2)SY6、15.2(1)SY1或更高版本支援此功能。

需求

請注意，重新編號流程會在以下方面造成停機：

- 通過控制檯訪問將重新編號成員的堆疊。

- 通過重新編號過程對父交換機進行SSH/控制檯訪問。

初始配置

如圖所示，執行Cisco IOS軟體版本15.2(1)SY1且搭載Sup2T的Catalyst 6500是父級，而FEX 101是將會重新編號的堆疊。

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready   <=master based on the MAC address

2       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

3       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

此處，交換機將重新編號如下：

- 交換機3 —>交換機1

- 交換機1 —>交換機2

- 交換機2 —>交換機3

請注意，堆疊成員的主控台連線埠不顯示任何內容，且不會有任何回應。

重新編號堆疊成員

如果所討論的堆疊未在生產中，請執行步驟2、3和5。

如果堆疊已在生產中，且需要保留所有組態，請依照所有步驟執行。

第1步：生成更新的配置

在圖中，路由器連線到介面2/0/5,VoIP電話連線到介面3/0/5。一旦交換機重新編號（3到1、1到2和2到3），這些連線將分別位於3/0/5和1/0/5上。堆疊重新連線到父級時，會根據交換器編號將組態的最後版本推送到連線埠。換句話說，3/0/5將具有連線到路由器的埠的配置。

在開始重新編號過程之前，請更新配置版本對於縮短停機時間非常重要。

舊配置

!

interface GigabitEthernet101/2/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

新配置

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

無需更新上行鏈路埠通道配置，因為此配置將由即時接入控制平面協定(如衛星發現協定(SDP))自動更新。

第2步：斷開堆疊連線

斷開上行鏈路埠（位於父交換機側或堆疊側）或關閉父交換機的埠。在此範例中，上行鏈路連線埠關閉。

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SD)        -        Te1/2/5(D)     Te2/2/5(D)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)  Te3/0/1(P)

一旦所有上行鏈路埠關閉，FEX101中的所有堆疊成員都將重新載入。

啟動日誌

CPU rev: BImage passed digital signature verificationBoard rev: 5Testing DataBus

...Testing AddressBus...

Loading "flash:/c6800ia-universalk9-mz.152-3m.E1.bin"...Verifying image

flash:/c6800ia-universalk9mz.152-3m.E1.bin.........

Press RETURN to get started!

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

此時，所有主機埠（例如，如圖所示的Gig101/1/0/5和Gig101/2/0/5）都應管理性關閉。

步驟3:對堆疊成員重新編號

6800IA交換器仍捆綁為堆疊（沒有斷開堆疊電纜）。 如果需要重新堆疊這些纜線，建議關閉所有使用者端，切除/重新連線堆疊纜線，然後開啟這些纜線。

FEX-0(config)#switch 3 renumber 1

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]               <<=== <enter>

Changing Switch Number 3 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 1 renumber 2

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 2 renumber 3

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switchnumber will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

第4步：套用新組態

即使FEX堆疊已斷開，父交換機仍應具有設定：

6500-FEX#sh run | beg provision

<snip>

module provision fex 101

slot 1 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 50

slot 2 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 51

slot 3 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 53

<snip>

在FEX 101的父交換機中應用新配置。

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

descrition ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

!

第5步：重新連線堆疊

通過開啟port-channel 101重新連線堆疊。

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6800IA控制檯日誌：

FEX-0>

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2,

changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1,

changed state to up

FEX-101>

FEX-101>

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

1       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

*2       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready <= master based on the MAC address

3       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

如上所述，對堆疊成員進行重新編號（比較此處報告的MAC位址與「初始組態」一節中提供的位址）。

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SU)        -        Te1/2/5(P)     Te2/2/5(P)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)    Te2/0/1(P)

相關資訊

- Cisco Catalyst即時接入解決方案白皮書

- 如何配置即時訪問(PDF)

- Catalyst 6800IA交換機硬體安裝指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems